Sommario

Introduzione

In questo documento viene descritto come trovare una versione software stabile per gli Smart Switch Cisco serie C9350 e C9610.

Premesse

Le informazioni discusse in questo documento non sono esaustive e servono da guida generale, specialmente in caso di distribuzioni di massa e aggiornamenti. Oltre a questi consigli, se è necessario eseguire una release per utilizzare nuove funzionalità software o hardware, è consigliabile selezionare la release train Manutenzione estesa (EM), se possibile.

- Per i consigli sul software su Cisco Catalyst Center e su SDA (Software-Defined Access), consultare questa pagina

- Per i consigli software sugli switch Cisco Catalyst serie 1000/2960/3560CDB/4500, Catalyst 3650/3850 e Catalyst serie 6500/6800, fare riferimento a questa pagina

- Per suggerimenti sul software dei Cisco Catalyst serie 9800 Wireless Controller, fare riferimento a questa pagina

- Per il software consigliato sugli switch Cisco Catalyst serie 9200/9300/9400/9500/9600, consultare questa pagina

Consigli

Le raccomandazioni qui indicate sono attuali a maggio 2026 e sono aggiornate periodicamente quando opportuno.

Famiglia di prodotti

ID prodotto (PID)

Versione Cisco IOS XE consigliata

Cisco C9350

C9350-24P

C9350-24T

C9350-24U

C9350-48P

C9350-48T

C9350-48TX

C9350-48U

C9350-48HX

17.18.03a

Cisco C9610

C9610-SUP-3

17.18.03a

C9610-SUP-3XL

17.18.03a

Domande frequenti sulle raccomandazioni software

Domanda: Cosa succede se in questa pagina viene visualizzata una versione consigliata del codice, ma non è disponibile per il download per il modello di switch specifico?

Risposta.

- Quando si avviano gli switch Cisco Smart, è possibile che non supportino versioni precedenti del software rilasciate prima dell'avvio dell'hardware. Verificare sempre quale software è effettivamente disponibile per il download per quella piattaforma specifica.

- Non scaricare una versione del codice da un'altra pagina della piattaforma e non tentare l'installazione sul dispositivo. Il software disponibile nella pagina del prodotto specifico ha la precedenza su questa pagina di raccomandazioni della release

- In una situazione come questa, utilizza la funzione di feedback nella parte destra dell'articolo per farcelo sapere! Facciamo ogni sforzo per mantenere questa pagina aggiornata, ma in alcuni casi (come una nuova release di piattaforma) questa raccomandazione di pagina può essere leggermente indietro.

Aggiornamento manutenzione software (SMU) e programma speciale di progettazione (ES)

In alcuni casi, la correzione dei bug critici può essere resa disponibile tramite le build Software Maintenance Upgrade (SMU) o Engineering Special (ES).

- Software Maintenance Upgrade (SMU) è un pacchetto che può essere installato su un sistema per fornire una correzione patch o una risoluzione di sicurezza a un'immagine rilasciata. Un pacchetto SMU viene fornito per singola release e per singolo componente ed è specifico della piattaforma. Le SMU sono supportate solo nelle release di manutenzione estesa e per l'intero ciclo di vita della release software padre.

- Le build Engineering Special (ES) devono essere distribuite per un periodo di tempo limitato e non sono disponibili su CCO (cisco.com). Si consiglia di passare alla successiva ricostruzione di manutenzione non appena sarà disponibile sul sito cisco.com.  Le build Engineering Special sono completamente supportate dal team Cisco Customer Experience (CX) e dalla Business Unit (BU).

In caso di problemi specifici dell'ambiente che non sono già stati risolti nelle versioni esistenti di cisco.com, contattare Cisco Customer Experience (CX) per valutare la possibilità di una SMU o una ES.

Informazioni correlate

Supporto e download Cisco

Cisco serie C9350 Smart Switch - Note sulla versione

Cisco serie C9610 Smart Switch - Note di rilascio