Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Premesse

Configurazione SAN

Profilo di dominio UCS

Passaggio 1. Configurare i criteri VSAN.

Passaggio 2. Configurare I Criteri Delle Porte.

Profilo server

Passaggio 3. Creare il profilo del server.

Passaggio 4. Creazione di un criterio ordine di avvio

Passaggio 5. Creazione dei criteri di connettività SAN.

Passaggio 6. Creare un criterio di rete Fibre Channel.

Verifica

Risoluzione dei problemi

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritto come configurare l'avvio dalla SAN (Storage Area Network) nei server gestiti tramite Intersight Managed Mode (IMM).

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Conoscenze base delle topologie SAN

- Conoscenza di base dei profili server UCS in modalità Intersight Managed.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- UCS-FI-64108, firmware 4.2(1l)

- UCS-210C-M6, firmware 4.2(1l)

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

Prima di provare la configurazione, verificare di disporre dei seguenti requisiti:

- ID VSAN (Virtual Storage Area Network)

- Nome porta universale (WWPN) da iniziatori e destinazioni

- ID LUN (Logical Unit Number)

Configurazione dei profili di server e dominio, i criteri e i pool richiesti sono:

- Criteri VSAN

- Port Policy

- Criteri ordine di avvio

- Criteri di connettività SAN

- Pool WWPN

Configurazione SAN

Profilo di dominio UCS

Passaggio 1. Configurare i criteri VSAN.

- Selezionare Policies > Create Policy (Policy), quindi selezionare VSAN.

- Assegnare un nome al criterio e aggiungervi le VSAN richieste. In questo esempio vengono utilizzati VSAN-A 100 e VSAN-B 200 come mostrato nell'immagine.

Nota: L'opzione di storage è rilevante quando è configurato il criterio Zona Fibre Channel (FC), non obbligatorio per questa configurazione.

Passaggio 2. Configurare I Criteri Delle Porte.

- Passare a Criteri > Crea criterio e selezionare Porta.

- Immettere un nome e selezionare il modello di switch dall'elenco. Al termine, configurare le porte unificate.

- Andare a Ruoli porta e selezionare le porte necessarie per l'uplink FC e fare clic su Configura.

- Selezionare il ruolo come FC Uplink, Admin speed e VSAN desiderato.

- È possibile aggiungere i criteri al profilo Domain. Selezionare Profili > Profili di dominio UCS > Modifica profilo di dominio (se il profilo esiste già) oppure Crea profilo di dominio, quindi aggiungere i criteri richiesti al profilo di dominio.

Profilo server

Passaggio 3. Creare il profilo del server.

- Passare a Policy > Crea profilo server UCS.

- Immettere un nome e selezionare la piattaforma di destinazione.

- In Configurazione calcolo aggiungere i criteri Ordine di avvio in cui sono configurate le opzioni SAN di avvio.

Passaggio 4. Creazione di un criterio ordine di avvio

- Assegnare un nome ai criteri di avvio e aggiungere le opzioni di avvio SAN dall'elenco a discesa.

- Immettere le impostazioni per la scheda bus host virtuale (vHBA).

Nome dispositivo è il nome da utilizzare come riferimento nel criterio.

Identificatore LUN per lo storage fisico o virtuale.

Lo slot è l'adattatore e la porta dello slot. Questo esempio è MLOM (Modular Lan on Motherboard).

- È possibile verificare Slot sull'inventario del server per scheda Server > Seleziona server > Inventario > Scheda di rete > ID scheda.

- È possibile aggiungere altre opzioni di supporto virtuale per installare iso tramite KVM.

- Aggiungere ulteriori regole sulla configurazione di elaborazione, di gestione e di storage in base alle esigenze (facoltativo).

Passaggio 5. Creazione dei criteri di connettività SAN.

- Assegnare un nome al criterio e aggiungere il WWNN (pool o statico), quindi aggiungere i vHBA.

Nota: Il nome VHBA deve essere uguale a quello configurato in precedenza.

Passaggio 6. Creare un criterio di rete Fibre Channel.

- La rete Fibre Channel è necessaria per assegnare VSAN a VHBA e per l'avvio da SAN. Selezionare Seleziona criteri e Crea nuovo.

- Configurare la VSAN richiesta.

Nota: Gli altri criteri della configurazione VHBA non sono obbligatori per l'avvio dalla SAN.

- Aggiungere ulteriori vHBA per completare la configurazione dei criteri di connettività SAN (facoltativo).

- La configurazione della SAN per il profilo del server è ora completata. Se viene eseguita la configurazione sullo switch di storage per il controllo degli accessi tra host e dispositivi di storage, denominata anche Zoning, le destinazioni vengono visualizzate tramite KVM durante il processo di avvio del server.

- Aggiungere i criteri di connettività LAN per configurare le schede di interfaccia di rete virtuali (VNIC, Virtual Network Interface Card).

Verifica

Per verificare la configurazione della SAN, passare ai pool e ai criteri creati poiché queste informazioni non vengono visualizzate nel profilo del server.

Per WWPN:

- Passare a Pool, cercare il pool WWPN creato e fare clic sulla scheda Uso. Viene indicato il WWPN in uso e quale profilo server lo utilizza.

Per il processo di avvio:

- I WWPN di destinazione vengono visualizzati mentre il server è nel processo di avvio.

Risoluzione dei problemi

Premere F6 mentre il server è in fase di avvio. In questo modo l'inizializzazione viene interrotta e il server viene spostato nel menu di avvio, in cui è possibile connettersi all'adattatore e digitare i comandi per controllare la connettività.

Aprire una sessione SSH su uno degli indirizzi IP delle interconnessioni dell'infrastruttura ed eseguire i comandi successivi:

FI-A # connect adapter x/y/z        -> (x = Chassis, y = Blade, z = Adapter)

Entering character mode

Escape character is '^]'.

(none) login: dbgsh

adapter (top):2# attach-fls

adapter (fls):1# lunlist

lunlist

vnic : 16 lifid: 16

• FLOGI State : flogi est (fc_id 0x010303)

• PLOGI Sessions

• WWNN 58:cc:f0:98:49:62:0b:fa WWPN 58:cc:f0:98:49:62:0b:fa fc_id 0x000000

• LUN's configured (SCSI Type, Version, Vendor, Serial No.)

LUN ID : 0x0000000000000000 access failure

• REPORT LUNs Query Response

• WWNN 58:cc:f0:90:49:62:0b:fa WWPN 58:cc:f0:90:49:62:0b:fa fc_id 0x000000

• LUN's configured (SCSI Type, Version, Vendor, Serial No.)

LUN ID : 0x0000000000000000 access failure

• REPORT LUNs Query Response

• Nameserver Query Response

vnic : 17 lifid: 17

• FLOGI State : flogi est (fc_id 0x010303)

• PLOGI Sessions

• WWNN 58:cc:f0:90:49:63:0b:fa WWPN 58:cc:f0:90:49:63:0b:fa fc_id 0x000000

• LUN's configured (SCSI Type, Version, Vendor, Serial No.)

LUN ID : 0x0000000000000000 access failure

• REPORT LUNs Query Response

• WWNN 58:cc:f0:98:49:63:0b:fa WWPN 58:cc:f0:98:49:63:0b:fa fc_id 0x000000

• LUN's configured (SCSI Type, Version, Vendor, Serial No.)

LUN ID : 0x0000000000000000 access failure

• REPORT LUNs Query Response

• Nameserver Query Response

Suggerimento: Se fc_id è uguale a 0x0000 come in questo esempio, rivedere la configurazione dello zoning in Fibre Switch e il masking LUN nell'array di storage. Verificare che il numero WWPN degli iniziatori sia configurato correttamente nell'array di archiviazione.

Informazioni correlate

Risoluzione dei problemi di connettività SAN e di avvio SAN

Configurazione profilo di dominio

Configurazione profilo server

Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems