Sommario

Introduzione

Problema

Soluzione

Configurazione consigliata scheda di linea NCS2K 400G

Configurazione consigliata per MDS-9710

Introduzione

Questo documento descrive le impostazioni di configurazione consigliate e i dettagli associati per l'interoperabilità (interoperabilità) Fibre Channel (FC) 16G tra la scheda di linea 400G-XP nella piattaforma Cisco NCS2K e lo switch MDS-9710.

Problema

La piattaforma ottica Cisco e lo switch Cisco MDS sono descritti come riferimenti per l'interoperabilità 16G FC nel documento corrente:

- Piattaforma Cisco ONS: NCS2006 O NCS2015 con scheda di linea 400G-XP

- MDS-9710 Switch

Per lo stato di qualificazione per l'interoperabilità Cisco e le impostazioni di configurazione consigliate sulle piattaforme NCS2K e MDS per garantire un'interoperabilità senza problemi, attenersi alla soluzione fornita.

Soluzione

Configurazione consigliata per la scheda di linea NCS2K 400G

A partire dalla versione 10.6.2, la scheda NCS2K-400G-XP supporta i payload Fibre Channel (16G-FC) 16G sulle porte del client.

Per supportare il payload 16G-FC, è stata introdotta una nuova modalità operativa slice, OPM_6x16G_FC.

OPM_6X16G_FC supporta 16FC sulle porte 1, 2, 3, 4, 5 e 6. I passaggi relativi alla modalità della scheda di linea 400G e alla configurazione della slice sono illustrati di seguito.

Per il modello 400G-LC, queste impostazioni sono consigliate per le porte client e trunk:

Tipo di scheda ONS

Dispositivo SAN

MODALITÀ OPERATIVA

PAYLOAD

SQUELCH_Client

Trunk_SQUELCH

400G-XP

MDS 9710

MXP-200G

16GFC

ERRORE LOCALE

AIS

Configurazione consigliata per MDS-9710

Impostazioni MDS:

Impostazioni MDS GFC 10/8/16

Speed Admin = 16 GFC

Modalità Tasso = Dedicato

Trunking = ON/OFF

Crediti buffer~ = 500

Condivisione del carico = ON