Sommario

Introduzione

Premesse

Risoluzione dei problemi relativi al trunking MDS e ai collegamenti del canale della porta che non vengono visualizzati

Verifica

Sintomi

Registra messaggi

Database OUI

Lavorare

Aggiunte al database OUI

Tabella 1.1. Aggiunte al database OUI MDS

Tabella 1.2. Aggiunte al database OUI Nexus 5000/5500/5600/6000

Tabella 1.3. Aggiunte al database OUI Nexus 9000

Tabella 1.4. Aggiunte al database UCS FI OUI

Avvertenze

Introduzione

Questo documento descrive il motivo per cui un collegamento Fibre Channel (FC) tra un Cisco Multilayer Director Switch (MDS) e un altro switch Cisco non viene attivato quando si utilizza il trunking o in un canale porta. Tuttavia, lo stesso collegamento potrebbe risultare attivo quando non si utilizza un canale porta e il trunking è disabilitato.

Premesse

Tra questi sono inclusi i collegamenti FC tra gli switch MDS e altri switch MDS, gli switch Nexus e le interconnessioni fabric UCS (Unified Computing System).

Suggerimento: Per informazioni più dettagliate sui canali porte e sul trunking, consultare le guide alla configurazione dei canali porte e del trunking appropriate.

Guida al canale della porta: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/mds9000/sw/8_x/config/interfaces/cisco_mds9000_interfaces_config_guide_8x/configuring_portchannels.html

Guida al trunking: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/mds9000/sw/8_x/config/interfaces/cisco_mds9000_interfaces_config_guide_8x/configuring_trunking.html

Tutti gli switch MDS possono aggregare più collegamenti fisici in un unico collegamento virtuale tramite canali porta, nonché trasportare più reti VSAN (Virtual Storage Area Network) su un collegamento con la funzione di trunking quando connessi a un altro dispositivo Cisco.

Per negoziare i canali delle porte e i collegamenti trunking, gli switch MDS utilizzano i servizi Exchange Peer Parameters (EPP) per comunicare tra porte peer in un ISL (Inter-Switch Link). Parte del processo di negoziazione ISL verifica che il peer sia un dispositivo Cisco con l'OUI (Organizational Unique Identifier) del peer.

Se l'OUI di uno switch Cisco non è elencato nel database OUI del peer come OUI di Cisco, il collegamento non viene visualizzato quando aggiunto a un canale della porta o se sull'interfaccia è abilitato il trunking.

Risoluzione dei problemi relativi al trunking MDS e ai collegamenti del canale della porta che non vengono visualizzati

Se il collegamento si trova in un canale porta, controllare che l'interfaccia del canale porta abbia la modalità canale attiva configurata.

MDSswitch# show run interface port-channel 1

...

interface port-channel1

channel mode active      <<<<

Se il collegamento è connesso a uno switch N_Port Virtualization (NPV), come in un FI, verificare che le funzionalità NPIV e fport-channel-trunk siano abilitate.

MDSswitch# show feature | include npiv

npiv 1 enabled

MDSswitch# show feature | include fport

fport-channel-trunk 1 enabled

Se il collegamento è trunking, verificare che il protocollo trunking sia abilitato globalmente.

MDSswitch# show trunk protocol

Trunk Protocol is enabled

Verificare che il trunking sia abilitato sull'interfaccia.

MDSswitch# show interface port-channel 1

port-channel1 is down (No operational members)

Hardware is Fibre Channel

Port WWN is xx:xx:00:2a:6a:xx:xx:xx

Admin port mode is auto, trunk mode is on <<<<

Se il collegamento è connesso a 8 Gb/s, verificare che il motivo di riempimento, o parola di riempimento, sia configurato allo stesso modo per entrambi i lati del collegamento. Per impostazione predefinita, i dispositivi MDS, N5K/N6K e UCS serie FI 6300 utilizzano ARBFF. Le serie N9K e UCS FI 6400 supportano solo IDLE come motivo di riempimento 8G.

Utilizzare questo comando per confermare il motivo di riempimento corrente sulle interfacce MDS/N5K/N6K fc x/y:

slot x show hardware internal fcmac port y port-info | i RIEMPIMENTO

MDSswitch# slot 1 show hardware internal fcmac port 2 port-info | i FILL

FILL_WORD(raw) : ARBFF (0xbc94ffff)

Nota: L'output sugli switch Nexus può essere 0x0 (interfaccia non attiva a 8 Gbps), 0xBC94FFFF (ARBFF) o 0xBC95B5B5 (IDLE).

Quando si connette un FI N9K o UCS 6400 a un dispositivo che utilizza ARBFF per impostazione predefinita, è necessario configurare l'interfaccia sul dispositivo connesso in modo che utilizzi IDLE.

MDSswitch# conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

MDSswitch(config)# interface fc1/2MDSswitch(config-if)# switchport fill-pattern IDLE speed 8000

Sulla serie UCS FI 6300, è possibile vedere il motivo di riempimento degli uplink FC e configurarlo in UCS Manager (UCS Manager) su SAN > SAN Cloud > Fabric > Interfacce FC uplink > Interfaccia FC x/ynella scheda General.

Verifica

Sintomi

- Le interfacce vengono fornite come porte singole con il trunking disabilitato, ma non in un canale porta.

- Un'interfaccia singola non riesce a ottenere un trunking abilitato.

- Quando ci si trova in un canale porta o si aggiunge a un canale porta, le interfacce vengono disabilitate immediatamente a causa di un errore.

Registra messaggi

Nota: È possibile che l'OUI dello switch sia assente dal database OUI del peer su uno o su entrambi i lati di un collegamento. Entrambe le parti devono essere indagate.

Per gli switch MDS e Nexus:

Lo switch senza l'OUI del peer nel database OUI registra gli errori "floppy fisico rifiutato, in attesa della modalità porta" e "EPP_SYNC".

MDSswitch# show flogi internal event-history errors | include reject previous 1 next 1

...

10) Event:E_DEBUG, length:124, at 727676 usecs after Tue May 14 17:44:47 2013

[102] fs_fc2_msg_flogi: ifindex[0x12ae000] pwwn[xx:xx:00:2a:6a:xx:xx:xx] physical flogi rejected, waiting for the port mode

11) Event:E_DEBUG, length:124, at 661821 usecs after Tue May 14 17:44:39 2013

[102] fs_fc2_msg_flogi: ifindex[0x12ae000] pwwn[xx:xx:00:2a:6a:xx:xx:xx] physical flogi rejected, waiting for the port mode

12) Event:E_DEBUG, length:73, at 772303 usecs after Tue May 14 17:43:11 2013

[102] fs_flogi_send_flogi_reject: mts_q == 0, ifindex 0x12ae000, port 0x0

MDSswitch# show port internal event-history errors | include EPP previous 1 next 1

...

19) Event:E_DEBUG, length:48, at 465145 usecs after Tue May 14 17:44:49 2013

[102] epp_ac_accept_sync: Error sending EPP_SYNC

...

27) Event:E_DEBUG, length:48, at 280537 usecs after Tue May 14 17:44:43 2013

[102] epp_ac_accept_sync: Error sending EPP_SYNC

Per confermare l'interfaccia degli errori, convertire l'indice con show interface snmp-ifindex e il filtro in base all'ifindex nel messaggio di errore. Nell'esempio viene utilizzato l'ifindex 12ae000 trovato negli errori di cronologia degli eventi interni dei floppy show.

MDSswitch# show interface snmp-ifindex | include 12ae000

fc6/47 0019587072 (00012ae000)

Per UCS FI: Il FI senza l'OUI del peer nel proprio database OUI registra gli errori "PI_FSM_EV_PORT_CONFIG_FAILURE" e "port fcx/y try vf tagging on non-cisco switch".

UCS(nxos)# show port internal event-history errors

1) Event:E_DEBUG, length:117, at 225850 usecs after Wed Aug 1 10:18:26 2018

[102] pi_fsm_port_attr_change_init: Ifindex (fc1/47)0x102e000, Err disabled event (PI_FSM_EV_PORT_CONFIG_FAILURE)0xd7

2) Event:E_DEBUG, length:100, at 222587 usecs after Wed Aug 1 10:18:26 2018

[102] pm_process_fport_vf_tagging_capability: port fc1/47 attempting vf tagging on non-cisco switch

Database OUI

Estrarre l'OUI da ciascuno switch. OUI è il terzo, quarto e quinto ottetto del World Wide Name (WWN).

peer-switch# show wwn switch

Switch WWN is xx:xx:00:2a:6a:xx:xx:xx

Nell'esempio, l'OUI dello switch è0x002A6A.

Controllare se nel database OUI dello switch è presente l'OUI dello switch peer. Se il comando non ha output, l'OUI è assente dal database.

MDSswitch# show wwn oui | include 0x002a6a

MDSswitch#

Nota: Gli URI UCS non supportano il comando show wn. Fare riferimento alla tabella 1. e alla tabella 2. per verificare quando le OUI sono state aggiunte al database OUI FI.

Lavorare

I database OUI degli switch vengono aggiornati tramite aggiornamenti software. Fino a quando uno switch non può essere aggiornato a una versione software con un database OUI che include l'OUI dello switch peer, utilizzare collegamenti singoli configurati all'esterno dei canali delle porte con trunking disabilitato.

Il comando new oui <hex oui> sugli switch MDS e Nexus può aggiungere manualmente OUI Cisco al database OUI dello switch.

Sugli switch MDS, questa funzionalità è disponibile in NX-OS versione 7.3(0)D1(1)e successive.

Sugli switch Nexus 5K/6K, questa funzionalità è stata aggiunta in NX-OS versione 7.3(3)N1(1)e successive.

Sugli switch Nexus 9000 su NX-OS 7.x, questa funzionalità è disponibile in NX-IS versione 7.3(1)N1(1) e successive.

Sugli switch Nexus 9000 su altre versioni di NX-OS, questa funzionalità è disponibile in NX-OS versione 9.3(3)e successive.

Example: MDSswitch# configure terminal

MDSswitch(config)# wwn oui 0x0000fc

MDSswitch# show wwn oui

OUI Vendor Default/Static

----------------------------------------------------

0x0000fc Cisco Static

Gli switch Nexus 9000 su immagini ACI possono aggiungere un OUI alla libreria in fase di esecuzione dall'APIC in15.0(1k) e versioni successive.

Aggiunte al database OUI

Tabella 1.1. Aggiunte al database OUI MDS

OUI

Software che include OUI

0x547FEE

Tutte le versioni di NX-OS 5.0(1) e successive.

0x00351A

0x003A7D

0x004268

0x0062EC

0x007888

0x00C164

0x00C88B

0x00F28B

0x00FEC8

0x046273

0x188B9D

0x5897BD

0x58AC78

0x5C838F

0x64F69D

0x70E422

0x80E01D

0x84B261

0x84B802

0xA46C2A

0xCC167E

0xCC46D6

0xD8B190

0xE00EDA

0xE4A5D

NX-OS 5.x versione 5.2(8h) e successive.

NX-OS 6.x versione 6.2(17) e successive.

NX-OS 7.x versione 7.3(1)D1(1) e successive.

Tutte le versioni di NX-OS 8.3(1) e successive.

0x0018BA

0x001B54

0x002255

0x0023AC

0x002498

0x0024F7

0x002651

0x002698

0x002A6A

0x00DEFB

0x04C5A4

0x108CCF

0x18EF63

0x1CDF0F

0x405539

0x68BDAB

0x8C604F

0x8CB64F

0xA8B1D4

0xB41489

0xC0626B

0xF02572

0xF866F2

Tutte le versioni di NX-OS 5.2(6) e successive.

0x508789

0x58F39C

0x7426AC

0x7C0ECE

0x881DFC

0x88F031

0x8C604F

0xA0ECF9

0xF07F06

0xF40F1B

0xF44E05

0xF8C288

0xFC5B39

Tutte le versioni di NX-OS 6.2(1) e successive.

0x000831

0x003A9C

0x74A02F

0xD0A5A6

NX-OS 5.x versione 5.2(8g) e successive.

NX-OS 6.x versione 6.2(11c) e successive.

Tutte le versioni di NX-OS 7.3(1)D1(1) e successive.

0x70EA1A

0xC4F7D5

Tutte le versioni di NX-OS 8.4(2) e successive.

0x00FD22

0x10B3D5

0x10B3D6

0x4C710D

0xC4B239

0xD4E880

NX-OS 6.x versione 6.2(3) e successive.

Tutte le versioni di NX-OS 8.4(2) e successive.

0xDC774C

NX-OS 8.4(x) a 8.4(2c) e versioni successive.

NX-OS 9.x versione 9.2(1) e successive.

0x3C13CC

0x4CE176

Da determinare

Tabella 1.2. Aggiunte al database OUI Nexus 5000/5500/5600/6000

OUI

Software che include OUI

0x002A6A

0x00DEFB

0x8C604F

NX-OS 5.1 versione 5.1(3)N2(1) e successive.

NX-OS 5.2 versione 5.2(1)N1(4) e successive.

Tutte le versioni di NX-OS 6.0(2)N1(2) e successive.

0x50EB1A

0x9371D5

Tutte le versioni di NX-OS 7.3(7)N1(1) e successive.

0x3C13CC

0x4CE176

0xDC774C

Tutte le versioni di NX-OS 7.3(10)N1(1) e successive.

Tabella 1.3. Aggiunte al database OUI Nexus 9000

OUI

Software che include OUI

0x000831

0x001086

0x0024FF

0x0027E3

0x002A10

0x002CC8

0x00351A

0x003A7D

0x003A99

0x003A9C

0x004268

0x005D73

0x0062EC

0x006BF1

0x007888

0x0081C4

0x0090FA

0x00A2EE

0x00A38E

0x00A6CA

0x00A742

0x00B771

0x00BE75

0x00C164

0x00C88B

0x00D78F

0x00EABD

0x00F28B

0x00F663

0x00FCBA

0x00FEC8

0x043110

0x046273

0x0896AD

0x1005CA

0x14F0C5

0x188090

0x188B9D

0x18E728

0x1C6A7A

0x286F7F

0x28AC9E

0x2C27D7

0x2C3311

0x2C44FD

0x2C5A0F

0x2CD02D

0x380E4D

0x3890A5

0x3C08F6

0x3C4A92

0x40017A

0x40CE24

0x4403A7

0x4C776D

0x500F80

0x502FA8

0x5061BF

0x508789

0x54A274

0x58971E

0x5897BD

0x58AC78

0x58F39C

0x5C838F

0x641225

0x64A0E7

0x64F69D

0x68BDAB

0x6C9CED

0x6CB2AE

0x700F6A

0x70695A

0x70708B

0x7079B3

0x707DB9

0x70DB98

0x70DF2F

0x70E422

0x7426AC

0x74A02F

0x74A2E6

0x780CF0

0x78725D

0x78BAF9

0x78DA6E

0x78E3B5

0x7C0ECE

0x7C69F6

0x80E01D

0x843DC6

0x8478AC

0x84B261

0x84B802

0x881DFC

0x885A92

0x88F031

0x8CB64F

0xA0239F

0xA03D6F

0xA09351

0xA0E0AF

0xA0ECF9

0xA44C11

0xA46C2A

0xA80C0D

0xA89D21

0xA8B1D4

0xB02680

0xB08BCF

0xB0A77

0xB41489

0xB4DE31

0xB83861

0xBADBAD

0xBC26C7

0xC0626B

0xC067AF

0xC08C60

0xCC167E

0xCC46D6

0xCE90D1

0xD072DC

0xD0A5A6

0xD46D50

0xD867D9

0xD8B190

0xE00EDA

0xE4A5D

0xE4C722

0xE86549

0xE8B748

0xE8BA70

0xEC3091

0xEC4476

0xECBD1D

0xECC882

0xF02572

0xF07F06

0xF40F1B

0xF44E05

0xF45FD4

0xF4ACC1

0xF4CFE2

0xF4DBE6

0xF80BCB

0xF866F2

0xF8C288

0xFC5B39

0xFCFBFB

Tutte le versioni di NX-OS9.2(4) e successive.

0x3C13CC

0x4CE176

0xDC774C

Tutte le versioni di NX-OS10.1(2) e successive.

Tabella 1.4. Aggiunte al database UCS FI OUI

OUI

Software che include OUI

0x0018BA

0x001B54

0x002255

0x0023AC

0x002498

0x0024F7

0x002651

0x002698

0x002A6A

0x00DEFB

0x04C5A4

0x108CCF

0x18EF63

0x1CDF0F

0x405539

0x68BDAB

0x8C604F

0x8CB64F

0xA8B1D4

0xB41489

0xC0626B

0xF02572

0xF866F2

Pacchetto software 2.x a 2.2(8j) e versioni successive.

Pacchetto software 3.x a 3.1(3b) e 3.1(3h) e versioni successive.

Pacchetto software 3.2(3d) e versioni successive.

0x002651

Pacchetto software 2.x a 2.2(8j) e versioni successive.

Pacchetto software 3.x a 3.1(3h) e versioni successive.

Pacchetto software 3.2(3d) e versioni successive.

0x0025B5

0xA44C11

Pacchetto software 3.x a 3.1(3h) e versioni successive.

Pacchetto software 3.2(3d) e versioni successive.

0x000831

0x003A9C

0xD0A5A6

Pacchetto software 3.x a 3.2(3h) e versioni successive.

Tutte le versioni del software in bundle alla versione 4.0(1x).

Pacchetto software 4.0(2b) e versioni successive.

0x6400F1

Pacchetto software 3.3(5b) e versioni successive.

0x00EAB

0x0476B0

0x24169D

0x34ED1B

0x3C510E

0x4CE175

0x4CE176

0x5CA62D

0x6C310E

0x70EA1A

0x7C210E

0x7CAD4F

0x9077E

0xA0B439

0xA4530E

0xAC3A67

0xAC4A67

0xBC5A56

0xC014FE

0xC4F7D5

0xCC7F76

0xE41F7B

Pacchetto software 4.1(3a) e versioni successive.

0xAC7A56

Pacchetto software 4.1(2a) e versioni successive.

0x3C13CC

0x4CE176

0xDC774C

Pacchetto software 4.2(1d) e versioni successive.

Avvertenze

Cisco bug ID CSCut41864 - Il processo della porta si blocca quando l'interfaccia > 64 viene utilizzata per le connessioni NPV-NPIV

ID bug Cisco CSCuz52695 - Errore UCS FI FC Uplink - Disabilitazione NPV con connessione immediata a MDS9396S

ID bug Cisco CSCvp95480 - 6454 FI - Limita gli indirizzi WWxN consentiti durante la configurazione UCSM (evita gli indirizzi multicast)

Sono stati archiviati più bug per documentare gli OUI assenti dalle librerie OUI degli switch. Essi comprendono:

Bug MDS/UCS

ID bug Cisco CSCtr01652 - Aggiungere N7K OUI all'elenco di Cisco OUI riconosciute di liboui. MDS

Bug MDS/N5K/N6K

Cisco bug ID CSCty04686- Aggiungere MAC OUI "002a6a", "8c604f", "00defb" per 5k/UCS-FI

Bug MDS

ID bug Cisco CSCta97375 - GLDN:SABER: Saber oui non è riconosciuto come cisco oui 547FEE.

ID bug Cisco CSCur44218 - Aggiungere MiniUCS FI OUI all'elenco di Cisco OUI riconosciute di liboui

ID bug Cisco CSCuz11494 - Il canale della porta FC non è dotato di UCS peer OUI 00:c8:8b

Cisco bug ID CSCuu03717 - Aggiungere OUI 00:3a:9c, 00:08:31, d0:a5:a6 all'elenco OUI predefinito

Cisco bug ID CSCuu26045 - Aggiungere MiniUCS FI OUI 0x74a02f all'elenco MDS delle OUI Cisco riconosciute

Cisco ID bug CSCvx67383 - Porta MDS - Canale verso ACI LEAF N9K con switch OUI 0x3C13CC (3C:13:CC) non disponibile o trunk

Cisco ID bug CSCvx49403 - Port-Channel con Cisco switch OUI 0xDC774C non disponibile per il trunk.

Cisco bug ID CSCvr60193 - Aggiungere OUI C4:F7:D5 all'elenco OUI predefinito

ID bug Cisco CSCvp1978- MDS 9000 Aggiunta di OUI 70:EA:1A alla libreria OUI

Cisco bug ID CSCvt28351 - Aggiunta di sei OUI all'elenco di OUI predefinito

ID bug Cisco CSCvw14504 - Aggiunta di OUI 0x4CE176 al database OUI - Canali delle porte e trunking non funzionanti con OUI 0x4CE176

Cisco ID bug CSCvx67383 - Porta MDS - Canale verso ACI LEAF N9K con switch OUI 0x3C13CC (3C:13:CC) non disponibile o trunk

Bug N5K/N6K

Cisco ID bug CSCvx72821 - Port-Channel con switch Cisco OUI 0xDC774C o 0x4CE176 o 0x3C13C non è disponibile per il trunk.

Cisco bug ID CSCvp54881 - Impossibile creare il canale della porta San tra UCS e Nexus 56128p

Bug N9K

Cisco ID bug CSCvp21786 - Nexus 9000::Impossibile attivare la modalità F san-port-channel o il trunking tra MDS e N9K

Cisco ID bug CSCvx68507 - Port-Channel con switch Cisco OUI 0xDC774C o 0x4CE176 o 0x3C13C non è disponibile per il trunk.

Bug UCS

ID bug Cisco CSCvk63036 - UCS mancante OUI 003a9c, 000831, d0a5a6 — impedisce la formazione del canale della porta FC/FCoE

Cisco ID bug CSCv70634 - UCS FI deve aggiungere altri N9K OUI

Cisco ID bug CSCvx68517 - Port-Channel con switch Cisco OUI 0xDC774C o 0x4CE176 o 0x3C13C non è disponibile per il trunk. ID bug Cisco