Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Configurazione

MDS 9509 con software NX-OS versione 6.2(9)

MDS 9148 con software NX-OS versione 6.2(9)

Esempio di rete

F-port-channel-trunk da MDS 9148(NPV) a MDS 9509(NPIV)

Topologia

Verifica

MDS 9509

MDS 9148

Risoluzione dei problemi

Le VSAN rimangono in fase di inizializzazione

Messaggi di errore EPP visualizzati

Introduzione

In questo documento viene descritto come configurare un trunk canale porta-F da un Multilayer Data Switch (MDS) 9500 in esecuzione con la funzionalità NPIV (N_Port ID Virtualization) a un MDS 9148 con la funzionalità NPV (N_Port Virtualization).

I trunk del canale della porta F consentono di virtualizzare gli accessi fabric dallo switch NPV tramite il canale della porta. In questo modo viene fornita ridondanza senza interruzioni nel caso in cui i singoli collegamenti dei membri non funzionino. Per impostazione predefinita, i singoli collegamenti sono condivisi in modalità tariffa, ma possono anche essere dedicati in modalità tariffa.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Virtualizzazione N_Port

- Fibre Channel

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- MDS 9509 con software NX-OS versione 6.2(9)

- Slot 2 - DS-X9148 - Modulo FC a 48 porte da 1/2/4 Gb/s

- Slot 4 - DS-X9124 - Modulo FC a 24 porte da 1/2/4 Gb/s

- MDS 9148 con software NX-OS versione 6.2(9)

Il documento si basa sulle seguenti caratteristiche:

- Le funzionalità NPV e NPIV sono state aggiunte nel software SAN-OS versione 3.3

- La funzionalità port-channel-trunk è stata aggiunta al software NX-OS versione 4.1(3)

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Configurazione

Nota: per ulteriori informazioni sui comandi menzionati in questa sezione, usare lo strumento di ricerca dei comandi (solo utenti registrati).

Note:

Tutte le interfacce devono trovarsi nella stessa VSAN (Virtual Storage Area Network). In questo esempio viene utilizzata la VSAN 1.

È buona norma distribuire le interfacce membro su diverse schede di linea.

la modalità switchport rate-mode è opzionale. Per impostazione predefinita, le interfacce della porta Trunking F (TF) possono essere eseguite in modalità velocità condivisa, se lo si desidera. Se la larghezza di banda sul gruppo di porte è disponibile, è possibile configurarla con il comando switchport rate-mode dedicati. È possibile immettere il comando show port-resources module x per visualizzare i gruppi di porte e la larghezza di banda disponibile su ciascuno di essi.

MDS 9509 con software NX-OS versione 6.2(9)

feature fport-channel-trunk

feature npiv

interface port-channel 1

channel mode active

switchport mode F

switchport trunk allowed vsan 1

switchport trunk allowed vsan add 20

switchport rate-mode dedicated

interface fc2/2

switchport rate-mode dedicated

switchport mode F

channel-group 1 force

no shutdown

interface fc4/8

switchport rate-mode dedicated

switchport mode F

channel-group 1 force

no shutdown

MDS 9148 con software NX-OS versione 6.2(9)

Note:

Tutte le porte di uno switch 9148 sono dedicate (modalità a velocità completa), quindi non è necessaria alcuna configurazione dello switch 9148 per garantire la disponibilità di porte dedicate. Infatti, il comando "switchport rate-mode dedicati" viene aggiunto automaticamente e non può essere modificato.

La funzionalità "port-channel-trunk" non deve essere configurata sugli switch NPV MDS.

La modifica della modalità NPV cancella la configurazione corrente e riavvia lo switch in modalità NPV.

feature npv

interface port-channel 1

channel mode active

switchport mode NP

switchport trunk allowed vsan 1

switchport trunk allowed vsan add 20

switchport rate-mode dedicated

switchport trunk mode on

interface fc1/2

switchport mode NP

switchport trunk mode on

port-license acquire

channel-group 1 force

no shutdown

interface fc1/14

switchport mode NP

switchport trunk mode on

port-license acquire

channel-group 1 force

no shutdown

Esempio di rete

F-port-channel-trunk da MDS 9148(NPV) a MDS 9509(NPIV)

Topologia

Informazioni sul modulo MDS 9509:

mds9509# show mod

Mod  Ports  Module-Type                         Model              Status

---  -----  ----------------------------------- ------------------ ----------

2    48     1/2/4 Gbps FC Module                DS-X9148           ok

4    24     1/2/4 Gbps FC Module                DS-X9124           ok

5    0      Supervisor/Fabric-2                 DS-X9530-SF2-K9    active *

6    0      Supervisor/Fabric-2                 DS-X9530-SF2-K9    ha-standby

Informazioni sul modulo MDS 9148:

mds9148# show mod

Mod  Ports  Module-Type                         Model              Status

---  -----  ----------------------------------- ------------------ ----------

1    48     1/2/4/8 Gbps FC/Supervisor-3        DS-C9148-K9-SUP    active *

Verifica

Per verificare che la configurazione funzioni correttamente, consultare questa sezione.

Lo strumento Output Interpreter (solo utenti registrati) supporta alcuni comandi show. Usare lo strumento Output Interpreter per visualizzare un'analisi dell'output del comando show.

MDS 9509

Questo comando indica che port-channel 1 ha due porte operative.

mds9509# show port-channel summary

------------------------------------------------------------------------------

Interface                 Total Ports        Oper Ports        First Oper Port

------------------------------------------------------------------------------

port-channel 1                 2                 2                  fc4/8

Questo comando visualizza il canale della porta e tutte le interfacce membro. La prima porta operativa (FOP) è indicata con un asterisco:

mds9509(config-if)# show port-channel data

port-channel1

Administrative channel mode is active

Operational channel mode is active

Last membership update succeeded

First operational port is fc4/8

2 ports in total, 2 ports up

Ports:   fc2/2    [up]

fc4/8    [up] *

Questo comando mostra che l'interfaccia del canale porta 1 è in stato "trunking" (trunking), che è lo stato desiderato.

Nota: Le VSAN 1 e 20 sono entrambe attive, il che indica la presenza di porte attive su entrambe le VSAN.

mds9509# show int po1

port-channel 1 is trunking

Hardware is Fibre Channel

Port WWN is 24:01:00:0d:ec:20:ba:00

Admin port mode is F, trunk mode is on

snmp link state traps are enabled

Port mode is TF

Port vsan is 1

Speed is 8 Gbps

Trunk vsans (admin allowed and active) (1,20)

Trunk vsans (up)                       (1,20)

Trunk vsans (isolated)                 ()

Trunk vsans (initializing)             ()

5 minutes input rate 112 bits/sec, 14 bytes/sec, 0 frames/sec

5 minutes output rate 152 bits/sec, 19 bytes/sec, 0 frames/sec

25798 frames input, 1399932 bytes

0 discards, 0 errors

0 CRC,  0 unknown class

0 too long, 0 too short

23082 frames output, 1013152 bytes

0 discards, 0 errors

18 input OLS, 14 LRR, 29 NOS, 0 loop inits

17 output OLS, 0 LRR, 21 NOS, 0 loop inits

Member[1] : fc4/2

Member[2] : fc4/8

Interface last changed at Thu Mar  6 06:27:36 2014

Questo comando mostra le due interfacce membro anche nello stato "trunking".

mds9509# show interface fc2/2, fc4/8

fc2/2 is trunking

Hardware is Fibre Channel, SFP is short wave laser w/o OFC (SN)

Port WWN is 20:42:00:0d:ec:20:ba:00

Admin port mode is F, trunk mode is on

snmp link state traps are enabled

Port mode is TF

Port vsan is 1

Speed is 4 Gbps

Rate mode is dedicated

Transmit B2B Credit is 32

Receive B2B Credit is 16

Receive data field Size is 2112

Beacon is turned off

admin fec state is down

oper fec state is down

Belongs to port-channel1

Trunk vsans (admin allowed and active) (1,20)

Trunk vsans (up)                       (1,20)

Trunk vsans (isolated)                 ()

Trunk vsans (initializing)             ()

5 minutes input rate 0 bits/sec,0 bytes/sec, 0 frames/sec

5 minutes output rate 0 bits/sec,0 bytes/sec, 0 frames/sec

31 frames input,4476 bytes

0 discards,0 errors

0 invalid CRC/FCS,0 unknown class

0 too long,0 too short

30 frames output,4224 bytes

0 discards,0 errors

3 input OLS,3  LRR,7 NOS,0 loop inits

5 output OLS,0 LRR, 4 NOS, 0 loop inits

16 receive B2B credit remaining

32 transmit B2B credit remaining

32 low priority transmit B2B credit remaining

Last clearing of "show interface" counters  :never

fc4/8 is trunking

Hardware is Fibre Channel, SFP is short wave laser w/o OFC (SN)

Port WWN is 20:c8:00:0d:ec:20:ba:00

Admin port mode is F, trunk mode is on

snmp link state traps are enabled

Port mode is TF

Port vsan is 1

Speed is 4 Gbps

Rate mode is dedicated

Transmit B2B Credit is 32

Receive B2B Credit is 16

Receive data field Size is 2112

Beacon is turned off

admin fec state is down

oper fec state is down

Belongs to port-channel1

Trunk vsans (admin allowed and active) (1,20)

Trunk vsans (up)                       (1,20)

Trunk vsans (isolated)                 ()

Trunk vsans (initializing)             ()

5 minutes input rate 8 bits/sec,1 bytes/sec, 0 frames/sec

5 minutes output rate 8 bits/sec,1 bytes/sec, 0 frames/sec

45855 frames input,1934340 bytes

0 discards,0 errors

0 invalid CRC/FCS,0 unknown class

0 too long,0 too short

23018 frames output,1115304 bytes

0 discards,0 errors

8 input OLS,5  LRR,8 NOS,0 loop inits

7 output OLS,0 LRR, 6 NOS, 0 loop inits

16 receive B2B credit remaining

32 transmit B2B credit remaining

32 low priority transmit B2B credit remaining

Last clearing of "show interface" counters 2w 1d

MDS 9148

Questo comando indica che port-channel 1 ha due porte operative.

mds9148# show port-channel summary

------------------------------------------------------------------------------

Interface                 Total Ports        Oper Ports        First Oper Port

------------------------------------------------------------------------------

port-channel 1                 2                 2                  fc1/2

Questo comando mostra che l'interfaccia del canale porta 1 è in stato "trunking" (trunking), che è lo stato desiderato.

Nota: Le VSAN 1 e 20 sono entrambe attive, il che indica la presenza di porte attive su entrambe le VSAN.

mds9148# show int po1

port-channel 1 is trunking

Hardware is Fibre Channel

Port WWN is 24:01:00:0d:ec:fc:40:c0

Admin port mode is NP, trunk mode is on

snmp link state traps are enabled

Port mode is TNP

Port vsan is 1

Speed is 8 Gbps

Trunk vsans (admin allowed and active) (1,20)

Trunk vsans (up)                       (1,20)

Trunk vsans (isolated)                 ()

Trunk vsans (initializing)             ()

5 minutes input rate 32 bits/sec,4 bytes/sec, 0 frames/sec

5 minutes output rate 32 bits/sec,4 bytes/sec, 0 frames/sec

688 frames input,91096 bytes

0 discards,0 errors

0 invalid CRC/FCS,0 unknown class

0 too long,0 too short

661 frames output,89080 bytes

3 discards,0 errors

14 input OLS,0  LRR,0 NOS,0 loop inits

32 output OLS,29 LRR, 14 NOS, 0 loop inits

Member[1] : fc1/2

Member[2] : fc1/14

Interface last changed at Thu Mar  6 18:48:57 2014

Risoluzione dei problemi

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di risolvere i problemi relativi alla configurazione.

Se il canale della porta non viene visualizzato, esaminare le seguenti informazioni:

Una porta può essere configurata come membro di un PortChannel statico solo se queste configurazioni sono le stesse nella porta e nel PortChannel:

- Speed

- Modalità

- Modalità Rate

- VSAN porta

- Modalità trunking

- Elenco VSAN o elenco VF-ID consentiti

Configurare la porta in modo che non si trovi in un canale della porta e verificare che venga attivata.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Configurazione dei canali delle porte.

Le VSAN rimangono in fase di inizializzazione

Le VSAN vengono mostrate come in fase di inizializzazione quando non sono presenti interfacce collegate a quella VSAN su MDS 9148. Una volta che la VSAN è attiva sul canale della porta, se l'ultima porta rimasta nella VSAN su MDS 9148 diventa inattiva, la VSAN rimane attiva.

Messaggi di errore EPP visualizzati

Verificare che il protocollo EPP (Trunk Protocol) sia abilitato. Non deve mai essere disattivato:

rtp-san-34-15-9509(config)# show trunk protocol

Trunk Protocol is enabled

Se il protocollo trunk è disabilitato, riattivarlo:

mds9509(config)# show trunk protocol

Trunk Protocol is disabled

mds9509(config)# trunk protocol

mds9509(config)#

mds9509(config)# show trunk protocol

Trunk Protocol is enabled