Sommario

Introduzione

Topologia

Restrizioni per le versioni software Cisco NX-OS

Software Cisco NX-OS release 5.2(8)

Software Cisco NX-OS con versioni precedenti alla 5.2(6)

Test 1: Emulazione porta lenta con ritardo R_RDY di 1500000us (1,5 secondi)

rtp-san-23-02-9148 fc1/13 - Porta connessa al mittente

Contatori interfaccia - fc1/13

visualizza errori interni hardware - fc1/13

show hardware internal packet-flow drop - fc1/13

show hardware internal packet-drop-reason - fc1/13

mostra statistiche interne sull'hardware - fc1/13

show logging onboard error-stats - fc1/13

show logging onboard flow-control timeout-drops - fc1/13

show process creditmon credit-loss-events - fc1/13

show system internal snmp credit-not available - fc1/13

slot 1 mostra statistiche porta fc-mac 13 interna hardware

slot 1 show hardware internal fc-mac port 13 error-statistics

slot 1 show hard internal credit-info port 13

slot 1 show port-config internal link-events

rtp-san-23-02-9148 fc1/25 - Porta connessa a dispositivo a bassa dispersione

Contatori interfaccia - fc1/25

visualizza errori interni hardware - fc1/25

show hardware internal packet-flow drop - fc1/25

show hardware internal packet-drop-reason - fc1/25

show hardware internal statistics - fc1/25

show logging onboard error-stats - fc1/25

show logging onboard flow-control timeout-drops - fc1/25

show process creditmon credit-loss-events - fc1/25

show system internal snmp credit-not available - fc1/25

slot 1 mostra statistiche porta fc-mac 25 interna hardware

slot 1 show hardware internal fc-mac port 25 error-statistics

slot 1 show hard internal credit-info port 25

slot 1 show port-config internal link-events

Test 2: Port-monitor - Emulazione porta lenta con ritardo R_RDY di 1500000us (1,5 secondi)

Criterio predefinito svuotamento lento

Crea criterio

Riesegui test

Visualizza registro Gestione soglie

Appendice

Definizioni contatori

FCP_CNTR_CREDIT_LOSS

FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT_DROP

FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT

FCP_CNTR_TMM_NORMAL_DROP

trasmettere le transizioni creditizie B2B da zero

ricevere transizioni di credito B2B da zero

IP_FCMAC_INTR_PRIM_RX_SEQ_LRR

FCP_CNTR_TX_WT_AVG_B2B_ZERO

FCP_CNTR_RX_WT_AVG_B2B_ZERO

FCP_CNTR_RCM_RBBZ_CH0

FCP_CNTR_TMM_TBBZ_CHx - x è 0 o 1

FCP_CNTR_LRR_IN

FCP_CNTR_LINK_RESET_OUT

MDS9148 Informazioni sull'arbitro

Comandi MDS 9148 per pacchetti in coda

Set di comandi emesso

Introduzione

In questo documento vengono descritti i comandi e i contatori che vengono incrementati su uno switch Multilayer Fabric Cisco MDS 9148 con un dispositivo che trattiene i segnali R_RDY dallo switch. Questo tipo di dispositivo è in genere denominato "slow drain". Il MDS 9148 è anche noto come Sabre.

Sono stati eseguiti due test:

1. Emulazione porta lenta con ritardo R_RDY di 1500000us (1,5 secondi)

2. Port-monitor - emulazione di porta lenta con ritardo R_RDY di 1500000us (1,5 secondi)

Note:

per ulteriori informazioni sui comandi menzionati in questo documento, usare lo strumento di ricerca dei comandi (solo utenti registrati).

Lo strumento Output Interpreter (solo utenti registrati) supporta alcuni comandi show. Usare lo strumento Output Interpreter per visualizzare un'analisi dell'output del comando show.

Topologia

Tutte le porte sono a 4 Gb/s.

Single MDS 9148 switch running NX-OS 5.2(8)

172.18.121.30

Agilent 103/3--fc1/13 rtp-san-23-02-9148  fc1/25--Agilent 103/2

fcid 0xe20200               NX-OS 5.2(8)                           fcid 0xe20300

Traffic------------------------------------------------------> slow drain device

rtp-san-23-02-9148# show version

Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software

TAC support: http://www.cisco.com/tac

Documents: http://www.cisco.com/en/US/products/ps9372/

tsd_products_support_series_home.html

Copyright (c) 2002-2012, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

The copyrights to certain works contained herein are owned by

other third parties and are used and distributed under license.

Some parts of this software are covered under the GNU Public

License. A copy of the license is available at

http://www.gnu.org/licenses/gpl.html.

Software

BIOS:      version 1.0.19

loader:    version N/A

kickstart: version 5.2(8)

system:    version 5.2(8)

BIOS compile time:       02/01/10

kickstart image file is: bootflash:///m9100-s3ek9-kickstart-mz.5.2.8.bin

kickstart compile time:  12/25/2020 12:00:00 [12/07/2012 19:48:00]

system image file is:    bootflash:///m9100-s3ek9-mz.5.2.8.bin

system compile time:     11/9/2012 11:00:00 [12/07/2012 20:47:26]

Hardware

cisco MDS 9148 FC (1 Slot) Chassis ("1/2/4/8 Gbps FC/Supervisor-3")

Motorola, e500v2  with 1036300 kB of memory.

Processor Board ID JAF1406ASTK

Device name: rtp-san-23-02-9148

bootflash:    1023120 kB

Kernel uptime is 4 day(s), 23 hour(s), 10 minute(s), 33 second(s)

Last reset at 26277 usecs after  Fri Jan  4 20:08:48 2013

Reason: Reset due to upgrade

System version: 5.2(1)

Service:

rtp-san-23-02-9148#

Restrizioni per le versioni software Cisco NX-OS

Software Cisco NX-OS release 5.2(8)

Questi comandi non funzionano. Vedere l'ID bug Cisco CSCud98114, "MDS9148 -show logging onboard flow-control request-timeout - syntax err" (MDS9148 - mostra accesso a bordo, controllo del flusso, timeout - errore di sintassi). Questo bug è stato risolto nel software Cisco NX-OS versione 6.2(1) e successive.

- show logging onboard flow-control request-timeout

- show logging onboard-control pause-count

- show logging onboard-control pause-events

- show logging onboard flow-control timeout-drops - Questo comando funziona ma restituisce un errore di sintassi.

Questi contatori sono elencati nei contatori fc-mac, ma non vengono visualizzati negli stati di errore di onboard failure logging (OBFL). Vedere ID bug Cisco CSCud93587, "MDS9148 OBFL non contiene FCP_CNTR_TX_WT_AVG_B2B_ZERO." Il bug non è stato ancora risolto.

- FCP_CNTR_TX_WT_AVG_B2B_ZERO

- FCP_CNTR_RX_WT_AVG_B2B_ZERO

Il criterio di monitoraggio della porta a basso consumo non contiene tx-credit-not available. Se si tenta di configurare il contatore, viene visualizzato il messaggio di errore "This counter is not supported on this platform". Non vengono inviate trap SNMP (Simple Network Management Protocol) e il comando show system internal snmp credit-not available non restituisce alcun risultato.

Software Cisco NX-OS con versioni precedenti alla 5.2(6)

Questi contatori non vengono generati. Vedere ID bug Cisco CSCts04123, "Slow drain support for atlantis/saber." Questo bug è stato risolto nel software Cisco NX-OS versione 5.2(6) e successive.

- FCP_CNTR_TX_WT_AVG_B2B_ZERO

- FCP_CNTR_RX_WT_AVG_B2B_ZERO

Test 1: Emulazione porta lenta con ritardo R_RDY di 1500000us (1,5 secondi)

Questa è la procedura per un test di emulazione della porta lenta con un ritardo R_RDY di 1500000us (1,5 secondi).

fc1/13 è la porta collegata al mittente e fc1/25 è la porta collegata al dispositivo di drenaggio lento

È stato eseguito un solo test.

1. Eseguire l'insieme iniziale di comandi.

2. Avviare il traffico Agilent 103/3 > 103/2.

3. Lasciar funzionare per circa 30 secondi.

4. Usare una serie di comandi su rtp-san-23-02-9148.

5. Attendere 30 secondi.

6. Usare una serie di comandi su rtp-san-23-02-9148.

7. Interrompi il test.

8. Raccogliere i dettagli del supporto tecnico.

rtp-san-23-02-9148 fc1/13 - Porta connessa al mittente

Contatori interfaccia - fc1/13

Sono stati emessi i seguenti comandi:

show interface fc1/13

show interface fc1/13 counters

Queste sono le eventuali modifiche:

scarti di input - 0

input OLS - 0

LRR di input - 0

input NOS - 0

scarti di output - 0

output OLS - 0

uscita LRR - 0

output NOS - 0

trasmettere transizioni di credito B2B da zero - 0 - Nessuna variazione dal valore precedente

ricevere transizioni di credito B2B da zero - +7408

ricezione credito B2B rimanente - 32 - Nessuna modifica rispetto al valore precedente

credito B2B di trasmissione rimanente- 128 - Nessuna variazione rispetto al valore precedente

Nota: 'receive B2B credit transiions from zero' indica che MDS ha trattenuto i crediti B2B dal dispositivo collegato a fc1/13. Ciò consente alla ricezione dei crediti B2B di passare a zero, il che impedisce al dispositivo collegato di inviare mentre è a zero. Si noti che il contatore non contiene indicazioni di tempo. In effetti, questo sta applicando una contropressione al mittente in modo che invii meno pacchetti al MDS.

visualizza errori interni hardware - fc1/13

Questo comando restituisce l'output di esempio:

show hardware internal fc-mac port 13 error-statistics

* -----------------------------------------------------------------------------

* Port Error Statistics for device Sabre-fcp

* dev inst: 0, dev intf: 44, port(s): 13

*

ADDRESS     STAT                                                   COUNT

__________ ________                                           __________________

0xffffffff FCP_CNTR_RX_WT_AVG_B2B_ZERO                                     0x1c

Nota: Ciò indica che MDS ha trattenuto i crediti B2B dal dispositivo collegato a fc1/13 per almeno 100 ms. In questo modo si applica una contropressione al mittente in modo che invii meno pacchetti al MDS.

show hardware internal packet-flow drop - fc1/13

Nessun risultato applicabile alla porta fc1/13.

show hardware internal packet-drop-reason - fc1/13

Nessun risultato applicabile alla porta fc1/13.

mostra statistiche interne sull'hardware - fc1/13

Questo comando restituisce l'output di esempio:

rtp-san-23-02-9148# show hardware internal statistics module 1

----------------------------------------

Hardware stats as reported in module 1

----------------------------------------

...

show hardware internal fc-mac port 13 statistics

* -----------------------------------------------------------------------------

* Port Statistics for device Sabre-fcp

* dev inst: 0, dev intf: 44, port(s): 13

*

ADDRESS     STAT                                          COUNT    60 sec Delta

__________ ________                                   ___________  ____________

0x00000042 FCP_CNTR_MAC_CREDIT_IG_XG_MUX_SEND_RRDY_REQ     0x2b61       +0x2b61

0x00000061 FCP_CNTR_MAC_DATA_RX_CLASS3_FRAMES              0x2b61       +0x2b61

0x00000069 FCP_CNTR_MAC_DATA_RX_CLASS3_WORDS            0x16a9edc    +0x16a9edc

0x0000041d FCP_CNTR_RCM_RBBZ_CH0                           0x1cf0       +0x1cf0

0x0000041f FCP_CNTR_RCM_FRAME_CNT_CH0                      0x2b61       +0x2b61

0x0000031b FCP_CNTR_RHP_FRM                                0x2b61       +0x2b61

0xffffffff FCP_CNTR_RX_WT_AVG_B2B_ZERO                      0x1c2        +0x1c2

0x00000533 FCP_CNTR_TMM_CH0                                  0x1f         +0x18

0x00000536 FCP_CNTR_TMM_LB                                   0x1f         +0x18

Nota: FCP_CNTR_RCM_RBBZ_CH0 equivale a 'Ricevi transizioni credito B2B da zero'.

show logging onboard error-stats - fc1/13

Nessun risultato applicabile alla porta fc1/13.

show logging onboard flow-control timeout-drops - fc1/13

Nessun risultato applicabile alla porta fc1/13.

show process creditmon credit-loss-events - fc1/13

Nessun risultato applicabile alla porta fc1/13.

show system internal snmp credit-not available - fc1/13

Nessun risultato applicabile alla porta fc1/13. Vedere la nota sulla policy di monitoraggio delle porte a basso consumo.

slot 1 mostra statistiche porta fc-mac 13 interna hardware

Vedere show hardware internal statistics - fc1/13.

slot 1 show hardware internal fc-mac port 13 error-statistics

Questo comando restituisce l'output di esempio:

rtp-san-23-02-9148# slot 1 show hardware internal fc-mac port 13 error-statistics

* -----------------------------------------------------------------------------

* Port Error Statistics for device Sabre-fcp

* dev inst: 0, dev intf: 44, port(s): 13

*

ADDRESS     STAT                                                   COUNT

__________ ________                                           __________________

0xffffffff FCP_CNTR_RX_WT_AVG_B2B_ZERO                                     0x1c2

slot 1 show hard internal credit-info port 13

Questo comando restituisce l'output di esempio:

rtp-san-23-02-9148# slot 1 show hard internal credit-info port 13

======== Device Credit Information - RX ========

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

| PORT | SI/  |     DEVICE NAME      |  CREDITS   | CREDITS |   BW   |

|  NO  | PRIO |                      | CONFIGURED |  USED   |  MODE  |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

|  13  |  0/0 |            Sabre-fcp |       0x20 |     0x0 |   Full |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

======== Device Credit Information - TX ========

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

| PORT | SI/  |     DEVICE NAME      |  CREDITS   | CREDITS |   BW   |

|  NO  | PRIO |                      | CONFIGURED |  USED   |  MODE  |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

|  13  |  0/0 |            Sabre-fcp |       0x80 |     0x0 |   Full |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

slot 1 show port-config internal link-events

Non sono disponibili risultati applicabili alla porta fc1/13 poiché non è stato possibile eseguire operazioni in alto o in basso.

rtp-san-23-02-9148 fc1/25 - Porta connessa a dispositivo a bassa dispersione

Contatori interfaccia - fc1/25

Sono stati emessi i seguenti comandi:

show interface fc1/25

show interface fc1/25 counters

Queste sono le eventuali modifiche:

scarti di input - 0

input OLS - 0

ingresso LRR - +57

input NOS - 0

scarti di output - 3808

output OLS - 0

uscita LRR - 0

output NOS - 0

trasmettere transizioni di credito B2B da zero +224

ricevere transizioni di credito B2B da zero +57

ricezione credito B2B rimanente - 32 - Nessuna modifica rispetto al valore precedente

credito B2B di trasmissione rimanente- 127 - -1

Nota: 'trasmetti transizioni credito B2B da zero' indica che il dispositivo collegato ha trattenuto i crediti B2B dal dispositivo collegato a fc1/13. Ciò consente la transizione dei crediti B2B di trasmissione MDS a zero, che impedisce al MDS di inviare su questa porta quando è a zero. Si noti che il contatore non contiene indicazioni di tempo. In effetti, il dispositivo sta applicando la contropressione al MDS in modo da inviare meno pacchetti al dispositivo collegato. In questo modo, viene esercitata una contropressione sulla porta di invio fc1/13.

visualizza errori interni hardware - fc1/25

Questo comando restituisce l'output di esempio:

show hardware internal fc-mac port 25 interrupt-counts

* -----------------------------------------------------------------------------

* Port Interrupt Counts for device Sabre-fcp

* dev inst: 0, dev intf: 10, port(s): 25

*

INTERRUPT                                                       COUNT    THRESH

_________                                                      ________  ______

IP_FCMAC_INTR_PRIM_RX_SEQ_LRR                                       114       0

IP_FCMAC_INTR_PRIM_RX_SIG_IDLE                                       57       0

show hardware internal fc-mac port 25 error-statistics

* -----------------------------------------------------------------------------

* Port Error Statistics for device Sabre-fcp

* dev inst: 0, dev intf: 10, port(s): 25

*

ADDRESS     STAT                                                   COUNT

__________ ________                                           __________________

0x0000052d FCP_CNTR_TMM_NORMAL_DROP                                        0xee0

0x00000539 FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT                                            0xee0

0x00000540 FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT_DROP                                       0xee0

0xffffffff FCP_CNTR_CREDIT_LOSS                                             0x39

0xffffffff FCP_CNTR_TX_WT_AVG_B2B_ZERO                                     0x23a

Nota: poiché il dispositivo collegato attende 1,5 secondi, MDS avvia il recupero della perdita di credito a 1 secondo. Questo comporta l'invio di un LRR (Link Reset) e il recupero di un LRR (Link Reset Response). Mentre la porta ha un credito di 0 Tx, MDS sta scartando i pacchetti per questa interfaccia, come mostrato dai tre contatori DROP.

show hardware internal packet-flow drop - fc1/25

Questo comando restituisce l'output di esempio:

show hardware internal packet-flow dropped

Module: 01      Dropped Packets: YES

-------- Dropped Packet Flow Details --------

+------------------+------------------+-------------------------------------+

|    DEVICE NAME   |       PORTS      |            DROPPED COUNT            |

|                  |                  |      RX (Hex)    |      TX (Hex)    |

+------------------+------------------+-------------------------------------+

|        Sabre-fcp |               25 |                0 |              ee0 |

+------------------+------------------+-------------------------------------+

show hardware internal packet-drop-reason - fc1/25

Questo comando restituisce l'output di esempio:

rtp-san-23-02-9148# show hardware internal packet-dropped-reason

show hardware internal packet-dropped-reason

Module: 01       Dropped Packets: YES

+-----------+---------------+-------------------+------------------------------+

|           |               |      DROPS        |                              |

|   PORTS   |  DEVICE NAME  |-------------------|          COUNTER NAME        |

|           |               | Rx(Hex) | Tx(Hex) |                              |

+-----------+---------------+---------+---------+------------------------------+

|25         |Sabre-fcp      |    -    |EE0      |FCP_CNTR_TMM_NORMAL_DROP      |

|           |               |    -    |EE0      |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT_DROP     |

|           |               |    -    |1dc0     |TOTAL                         |

+-----------+---------------+---------+---------+------------------------------+

show hardware internal statistics - fc1/25

Questo comando restituisce l'output di esempio:

rtp-san-23-02-9148# show hardware internal statistics module 1

----------------------------------------

Hardware stats as reported in module 1

----------------------------------------

...

show hardware internal fc-mac port 25 statistics

* -----------------------------------------------------------------------------

* Port Statistics for device Sabre-fcp

* dev inst: 0, dev intf: 10, port(s): 25

*

ADDRESS     STAT                                          COUNT    60 sec Delta

__________ ________                                   ___________  ____________

0x00000042 FCP_CNTR_MAC_CREDIT_IG_XG_MUX_SEND_RRDY_REQ       0x39         +0x39

0x00000043 FCP_CNTR_MAC_CREDIT_EG_DEC_RRDY                   0x39         +0x39

0x00000061 FCP_CNTR_MAC_DATA_RX_CLASS3_FRAMES                0x39         +0x39

0x00000069 FCP_CNTR_MAC_DATA_RX_CLASS3_WORDS               0x2010       +0x2010

0x0000041d FCP_CNTR_RCM_RBBZ_CH0                             0x39         +0x39

0x0000041f FCP_CNTR_RCM_FRAME_CNT_CH0                        0x39         +0x39

0x0000031b FCP_CNTR_RHP_FRM                                  0x39         +0x39

0x00000065 FCP_CNTR_MAC_DATA_TX_CLASS3_FRAMES              0x1cba       +0x1cba

0x0000006d FCP_CNTR_MAC_DATA_TX_CLASS3_WORDS             0xee666c     +0xee666c

0x00000514 FCP_CNTR_TMM_TBBZ_CH0                             0x70         +0x70

0x00000515 FCP_CNTR_TMM_TBBZ_CH1                             0x70         +0x70

0x0000052d FCP_CNTR_TMM_NORMAL_DROP                         0xee0        +0xee0

0x00000539 FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT                             0xee0        +0xee0

0x00000540 FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT_DROP                        0xee0        +0xee0

0x00000533 FCP_CNTR_TMM_CH0                                  0x58         +0x51

0x00000534 FCP_CNTR_TMM_CH1                                0x2b61       +0x2b61

0x00000536 FCP_CNTR_TMM_LB                                   0x1f         +0x18

0xffffffff FCP_CNTR_CREDIT_LOSS                              0x39         +0x39

0xffffffff FCP_CNTR_TX_WT_AVG_B2B_ZERO                      0x23a        +0x23a

0xffffffff FCP_CNTR_LRR_IN                                   0x39         +0x39

0xffffffff FCP_CNTR_LINK_RESET_OUT                           0x39         +0x39

Nota: FCP_CNTR_RCM_TBBZ_CHx equivale a 'Trasmetti transizioni di credito B2B da zero'.

show logging onboard error-stats - fc1/25

Questo comando restituisce l'output di esempio:

rtp-san-23-02-9148# show logging onboard starttime 01/10/13-00:00:00 error-stats

----------------------------

Supervisor Module:

----------------------------

----------------------------

Module:  1

----------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

ERROR STATISTICS INFORMATION FOR DEVICE ID 127 DEVICE Sabre-fcp

--------------------------------------------------------------------------------

Interface      |                                |         |    Time Stamp

Range        |    Error Stat Counter Name     |  Count  |MM/DD/YY HH:MM:SS

|                                |         |

--------------------------------------------------------------------------------

fc1/25             |FCP_CNTR_CREDIT_LOSS            |57       |01/10/13 20:36:21

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT_DROP       |3808     |01/10/13 20:36:21

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |3808     |01/10/13 20:36:21

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_NORMAL_DROP        |3808     |01/10/13 20:36:21

fc1/25             |FCP_CNTR_CREDIT_LOSS            |47       |01/10/13 20:36:11

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT_DROP       |3196     |01/10/13 20:36:11

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |3196     |01/10/13 20:36:11

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_NORMAL_DROP        |3196     |01/10/13 20:36:11

fc1/25             |FCP_CNTR_CREDIT_LOSS            |38       |01/10/13 20:36:01

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT_DROP       |2584     |01/10/13 20:36:01

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |2584     |01/10/13 20:36:01

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_NORMAL_DROP        |2584     |01/10/13 20:36:01

fc1/25             |FCP_CNTR_CREDIT_LOSS            |29       |01/10/13 20:35:51

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT_DROP       |1972     |01/10/13 20:35:51

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |1972     |01/10/13 20:35:51

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_NORMAL_DROP        |1972     |01/10/13 20:35:51

...e così via...

Nota: OBFL viene aggiornato in questa piattaforma ogni dieci secondi. In ogni intervallo vengono acquisiti tutti i contatori incrementati e vengono visualizzati i valori correnti. Pertanto, FCP_CNTR_CREDIT_LOSS (recupero perdita credito) è passato da 47 a 57 in 10 secondi. Questo è esattamente corretto perché viene avviato al massimo ogni secondo quando il MDS è a 0 crediti Tx.

show logging onboard flow-control timeout-drops - fc1/25

Questo comando restituisce l'output di esempio:

rtp-san-23-02-9148# show logging onboard flow-control timeout-drops

----------------------------

Supervisor Module:

----------------------------

Syntax error while parsing show logging onboard module 1 flow-control timeout-drops

Cmd exec error.

----------------------------

Module:  1

----------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

ERROR STATISTICS INFORMATION FOR DEVICE ID 127 DEVICE Sabre-fcp

--------------------------------------------------------------------------------

Interface      |                                |         |    Time Stamp

Range        |    Error Stat Counter Name     |  Count  |MM/DD/YY HH:MM:SS

|                                |         |

--------------------------------------------------------------------------------

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |3808     |01/10/13 20:36:21

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |3196     |01/10/13 20:36:11

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |2584     |01/10/13 20:36:01

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |1972     |01/10/13 20:35:51

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |1360     |01/10/13 20:35:41

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |748      |01/10/13 20:35:31

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |136      |01/10/13 20:35:21

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |3910     |01/10/13 20:11:51

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |3638     |01/10/13 20:11:41

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |3026     |01/10/13 20:11:31

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |2414     |01/10/13 20:11:21

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |1802     |01/10/13 20:11:11

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |1156     |01/10/13 20:11:01

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |544      |01/10/13 20:10:51

show process creditmon credit-loss-events - fc1/25

Questo comando restituisce l'output di esempio:

rtp-san-23-02-9148# show process creditmon credit-loss-events

show process creditmon credit-loss-events

Module: 01      Credit Loss Events: YES

----------------------------------------------------

| Interface |  Total |          Timestamp          |

|           | Events |                             |

----------------------------------------------------

| fc1/25    |    512 | 1. Thu Jan 10 20:36:21 2013 |

|           |        | 2. Thu Jan 10 20:36:19 2013 |

|           |        | 3. Thu Jan 10 20:36:18 2013 |

|           |        | 4. Thu Jan 10 20:36:17 2013 |

|           |        | 5. Thu Jan 10 20:36:16 2013 |

|           |        | 6. Thu Jan 10 20:36:15 2013 |

|           |        | 7. Thu Jan 10 20:36:14 2013 |

|           |        | 8. Thu Jan 10 20:36:13 2013 |

|           |        | 9. Thu Jan 10 20:36:12 2013 |

|           |        |10. Thu Jan 10 20:36:11 2013 |

----------------------------------------------------

Nota: in questa pagina viene mostrata una versione più dettagliata del momento in cui lo switch richiama il recupero della perdita di credito.

show system internal snmp credit-not available - fc1/25

Nessun risultato applicabile alla porta fc1/25. Vedere la nota sulla policy di monitoraggio delle porte a basso consumo.

slot 1 mostra statistiche porta fc-mac 25 interna hardware

Vedere show hardware internal statistics - fc1/25.

slot 1 show hardware internal fc-mac port 25 error-statistics

Questo comando restituisce l'output di esempio:

rtp-san-23-02-9148# slot 1 show hardware internal fc-mac port 25 error-statistics

* -----------------------------------------------------------------------------

* Port Error Statistics for device Sabre-fcp

* dev inst: 0, dev intf: 10, port(s): 25

*

ADDRESS     STAT                                                   COUNT

__________ ________                                           __________________

0x0000052d FCP_CNTR_TMM_NORMAL_DROP                                        0xee0

0x00000539 FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT                                            0xee0

0x00000540 FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT_DROP                                       0xee0

0xffffffff FCP_CNTR_CREDIT_LOSS                                             0x39

0xffffffff FCP_CNTR_TX_WT_AVG_B2B_ZERO                                     0x23a

Nota: Questo è un buon comando iniziale per la visualizzazione dei contatori più importanti per il drenaggio lento. Non include FCP_CNTR_RCM_RBBZ_CHx e FCP_CNTR_TMM_TBBZ_CHx, ma questi non sono considerati errori.

slot 1 show hard internal credit-info port 25

Questo comando restituisce l'output di esempio:

rtp-san-23-02-9148# slot 1 show hard internal credit-info port 25

======== Device Credit Information - RX ========

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

| PORT | SI/  |     DEVICE NAME      |  CREDITS   | CREDITS |   BW   |

|  NO  | PRIO |                      | CONFIGURED |  USED   |  MODE  |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

|  25  |  0/0 |            Sabre-fcp |       0x20 |     0x0 |   Full |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

======== Device Credit Information - TX ========

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

| PORT | SI/  |     DEVICE NAME      |  CREDITS   | CREDITS |   BW   |

|  NO  | PRIO |                      | CONFIGURED |  USED   |  MODE  |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

|  25  |  0/0 |            Sabre-fcp |       0x80 |     0x1 |   Full |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

slot 1 show port-config internal link-events

Non sono disponibili risultati applicabili alla porta fc1/25 poiché non è stato possibile eseguire operazioni in alto o in basso.

Test 2: Port-monitor - Emulazione porta lenta con ritardo R_RDY di 1500000us (1,5 secondi)

Questa è la procedura per un test di emulazione porta lenta e monitor con un ritardo R_RDY di 1500000us (1,5 secondi).

Criterio predefinito svuotamento lento

Per impostazione predefinita, il criterio di esaurimento rapido è attivo. Vedere la nota sulla policy di monitoraggio delle porte a basso consumo.

Questo è il criterio predefinito di scaricamento lento:

rtp-san-23-02-9148# show port-monitor active

Policy Name  : slowdrain

Admin status : Active

Oper status  : Active

Port type    : All Access Ports

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Counter                  Threshold  Interval Rising Threshold event Falling Threshold  event PMON Portguard

-------                  ---------  -------- ---------------- ----- ------------------ ----- --------------

Credit Loss Reco         Delta      1        1                4     0                  4     Not enabled

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

rtp-san-23-02-9148#

Crea criterio

Creare e attivare un criterio denominato edm. Includere tutti i contatori per visualizzare quelli generati:

rtp-san-23-02-9148# show port-monitor active

Policy Name  : edm

Admin status : Active

Oper status  : Active

Port type    : All Ports

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Counter                  Threshold  Interval Rising Threshold event Falling Threshold  event PMON Portguard

-------                  ---------  -------- ---------------- ----- ------------------ ----- --------------

Link Loss                Delta      60       5                4     1                  4     Not enabled

Sync Loss                Delta      60       5                4     1                  4     Not enabled

Signal Loss              Delta      60       5                4     1                  4     Not enabled

Invalid Words            Delta      60       1                4     0                  4     Not enabled

Invalid CRC's            Delta      60       5                4     1                  4     Not enabled

TX Discards              Delta      60       200              4     10                 4     Not enabled

LR RX                    Delta      60       5                4     1                  4     Not enabled

LR TX                    Delta      60       5                4     1                  4     Not enabled

Timeout Discards         Delta      60       200              4     10                 4     Not enabled

Credit Loss Reco         Delta      1        1                4     0                  4     Not enabled

RX Datarate              Delta      60       80%              4     20%                4     Not enabled

TX Datarate              Delta      60       80%              4     20%                4     Not enabled

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

rtp-san-23-02-9148#

Riesegui test

Avviare di nuovo l'Agilent con il fc1/25 collegato al dispositivo di drenaggio lento con R_RDY Delay 1500000us (1,5 secondi) per circa 60 secondi.

Visualizza registro Gestione soglie

Per visualizzare il log di Gestione soglie, selezionare Gestione dispositivi > Registri > Switch Resident > Gestione soglie.

Registro di Gestione soglie in formato testo:

4, 121    2013/01/12-11:49:56    fcIfCreditLoss.16875520=1 >= 1:65500, 4 WARNING(4)Rising

4, 122    2013/01/12-11:50:03    fcIfCreditLoss.16875520=0 <= 0:65500, 4 WARNING(4)Falling

4, 123    2013/01/12-11:50:04    fcIfCreditLoss.16875520=1 >= 1:65500, 4 WARNING(4)Rising

4, 124    2013/01/12-11:50:14    fcIfCreditLoss.16875520=0 <= 0:65500, 4 WARNING(4)Falling

4, 125    2013/01/12-11:50:15    fcIfCreditLoss.16875520=1 >= 1:65500, 4 WARNING(4)Rising

4, 126    2013/01/12-11:50:25    fcIfCreditLoss.16875520=0 <= 0:65500, 4 WARNING(4)Falling

4, 127    2013/01/12-11:50:26    fcIfCreditLoss.16875520=1 >= 1:65500, 4 WARNING(4)Rising

4, 128    2013/01/12-11:50:36    fcIfCreditLoss.16875520=0 <= 0:65500, 4 WARNING(4)Falling

4, 129    2013/01/12-11:50:37    fcIfCreditLoss.16875520=1 >= 1:65500, 4 WARNING(4)Rising

4, 130    2013/01/12-11:50:47    fcIfCreditLoss.16875520=0 <= 0:65500, 4 WARNING(4)Falling

4, 131    2013/01/12-11:50:48    fcIfCreditLoss.16875520=1 >= 1:65500, 4 WARNING(4)Rising

4, 132    2013/01/12-11:50:50    fcIfCreditLoss.16875520=0 <= 0:65500, 4 WARNING(4)Falling

4, 133    2013/01/12-11:50:55    fcIfOutDiscards.16875520=3197 >= 200:65500, 4 WARNING(4)Rising

4, 134    2013/01/12-11:50:55    fcIfLinkResetOuts.16875520=49 >= 5:65500, 4 WARNING(4)Rising

4, 135    2013/01/12-11:50:55    fcIfTimeOutDiscards.16875520=3197 >= 200:65500, 4 WARNING(4)Rising

Nota: 1687520 è ifindex, che è 0x01018000 e corrisponde a fc1/25.

rtp-san-23-02-9148# show port internal info interface-id 0x01018000

fc1/25 - if_index: 0x01018000, phy_port_index: 0xa

local_index: 0x18

Appendice

Definizioni contatori

FCP_CNTR_CREDIT_LOSS

Spiegazione:

Questo contatore indica che è trascorso un secondo completo con il contatore del credito buffer-buffer di trasmissione (Tx B2B) a zero. Lo switch ha avviato il recupero della perdita di credito trasmettendo un messaggio di reimpostazione del collegamento (LR). Se si riceve una risposta LRR (Link Reset Response), viene ripristinata l'allocazione completa dei crediti Tx B2B e la porta può nuovamente riprendere la trasmissione. Se non si riceve un record LRR entro 90 ms, viene generata una condizione 'LR Rcvd B2B' e la porta viene abbassata.

Riferimento:

- FCP_CNTR_LINK_RESET_OUT

- IP_FCMAC_INTR_PRIM_RX_SEQ_LRR

- FCP_CNTR_LRR_IN

- show process creditmon credit-loss-events

Comandi:

- mostra tutti gli errori interni dell'hardware

- show hardware internal fc-mac port x error-statistics

- mostra statistiche interne hardware

- mostra statistiche porta x fc-mac interna hardware

- show logging onboard error-stats

FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT_DROP

Spiegazione:

Timeout di un pacchetto destinato a questa porta nello switch. Per impostazione predefinita, i pacchetti scadono dopo 500 ms. Se un pacchetto non può essere trasferito dalla porta di uscita, viene scartato e il contatore viene incrementato. Questa impostazione può essere regolata con il comando system timeout congestion-drop number mode {E|F}.

Comandi:

- mostra tutti gli errori interni dell'hardware

- show hardware internal fc-mac port x error-statistics

- show hardware internal packet-drop-reason

- mostra statistiche interne hardware

- mostra statistiche porta x fc-mac interna hardware

- show logging onboard error-stats

FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT

Spiegazione:

Vedere FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT_DROP.

Comandi:

- mostra tutti gli errori interni dell'hardware

- show hardware internal fc-mac port x error-statistics

- show hardware internal packet-drop-reason

- mostra statistiche interne hardware

- mostra statistiche porta x fc-mac interna hardware

- show logging onboard module 1 flow-control timeout-drop

- show logging onboard error-stats

FCP_CNTR_TMM_NORMAL_DROP

Spiegazione:

Questo è un contatore aggregato che include altri contatori, ad esempio FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT_DROP.

Comandi:

- show hardware internal errors all show hardware internal fc-mac port x error-statistics

- mostra statistiche interne hardware

- mostra statistiche porta x fc-mac interna hardware

- show logging onboard error-stats

trasmettere le transizioni creditizie B2B da zero

Spiegazione:

Questo contatore aumenta quando il valore Tx B2B rimanente è passato da zero a un valore diverso da zero.

Statistica FCP_CNTR_TMM_TBBZ_CHx. Benché ciò possa verificarsi normalmente, un numero elevato indica in genere un problema con il dispositivo collegato. Se il contatore FCP_CNTR_TX_WT_AVG_B2B_ZERO è stato azzerato per 100 ms o più, viene incrementato.

Comandi:

- show interface fcx/y counters e aggregate-counters

ricevere transizioni di credito B2B da zero

Spiegazione:

Questo contatore aumenta quando il valore B2B di ricezione (Rx) rimanente è passato da zero a un valore diverso da zero.

Statistica FCP_CNTR_TMM_RBBZ_CHx. Anche se questo problema può verificarsi normalmente, un numero elevato di porte in genere indica che lo switch è congestionato nella direzione opposta a questa porta e che sta facendo pressione sulla porta per evitare che invii pacchetti aggiuntivi alla rete SAN (Storage Area Network). Se il contatore FCP_CNTR_RX_WT_AVG_B2B_ZERO è stato azzerato per 100 ms o più, viene incrementato.

Comandi:

- show interface fcx/y counters e aggregate-counters

IP_FCMAC_INTR_PRIM_RX_SEQ_LRR

Spiegazione:

Questo contatore aumenta ogni volta che si riceve un LRR. Ciò è in genere causato dallo switch quando avvia il recupero della perdita di credito.

Riferimento:

- FCP_CNTR_CREDIT_LOSS

Comandi:

- mostra tutti gli errori interni dell'hardware

- show hardware internal fc-mac port x interrupt-count

FCP_CNTR_TX_WT_AVG_B2B_ZERO

Spiegazione:

Questo contatore aumenta quando il valore Tx B2B rimanente è uguale a zero per 100 ms o più. Ciò indica in genere che il dispositivo collegato evidenzia una congestione (drenaggio lento).

In questo modo si dovrebbe generare una trap fcIfTxWtAvgBBCreditTransitionToZero SNMP e inserire un evento nell'output del comando show system internal snmp credit-not available. Questa parte del contatore non è tuttavia supportata. Vedere la nota sul criterio di monitoraggio delle porte per lo svuotamento lento.

Comandi:

- mostra tutti gli errori interni dell'hardware

- show hardware internal fc-mac port x error-statistics

- mostra statistiche interne hardware

- mostra statistiche porta x fc-mac interna hardware

FCP_CNTR_RX_WT_AVG_B2B_ZERO

Spiegazione:

Questo contatore aumenta quando il valore Rx B2B rimanente è uguale a zero per 100 ms o più. Ciò indica in genere che lo switch rifiuta i R_RDY (crediti B2B) dal dispositivo collegato a causa di una congestione a monte (congestione fuori da questa porta).

Comandi:

- mostra tutti gli errori interni dell'hardware

- show hardware internal fc-mac port x error-statistics

- mostra statistiche interne hardware

- mostra statistiche porta x fc-mac interna hardware

FCP_CNTR_RCM_RBBZ_CH0

Spiegazione:

Questo contatore aumenta quando il valore Rx B2B rimanente è passato da zero a un valore diverso da zero.

Questa è la ricezione delle transizioni di credito B2B dal contatore zero sotto il comando show interface counters and aggregate counters. Anche se questo problema può verificarsi normalmente, un numero elevato di porte in genere indica che lo switch è congestionato nella direzione opposta a questa porta e che è in corso una nuova pressione sulla porta per impedire l'invio di pacchetti aggiuntivi nella SAN. Se il contatore FCP_CNTR_RX_WT_AVG_B2B_ZERO è stato azzerato per 100 ms o più, viene incrementato.

Comandi:

- mostra statistiche interne hardware

- mostra statistiche porta x fc-mac interna hardware

FCP_CNTR_TMM_TBBZ_CHx - x è 0 o 1

Spiegazione:

Questo contatore aumenta quando il valore Tx B2B rimanente è passato da zero a un valore diverso da zero.

Questa è la trasmissione delle transizioni di credito B2B da zero sotto il comando show interface counters and aggregate counters. Benché ciò possa verificarsi normalmente, un numero elevato indica in genere un problema con il dispositivo collegato. Se il contatore FCP_CNTR_TX_WT_AVG_B2B_ZERO è stato azzerato per 100 ms o più, viene incrementato.

Comandi:

- mostra statistiche interne hardware

- mostra statistiche porta x fc-mac interna hardware

FCP_CNTR_LRR_IN

Spiegazione:

Questo contatore aumenta ogni volta che si riceve un LRR. Ciò è in genere dovuto al fatto che lo switch avvia il recupero della perdita di credito.

Riferimento:

- FCP_CNTR_CREDIT_LOSS

- FCP_CNTR_LINK_RESET_OUT

- IP_FCMAC_INTR_PRIM_RX_SEQ_LRR

Comandi:

- mostra statistiche interne hardware

- mostra statistiche porta x fc-mac interna hardware

FCP_CNTR_LINK_RESET_OUT

Spiegazione:

Questo contatore viene incrementato ogni volta che viene trasmesso un LR. Ciò è in genere causato dallo switch quando avvia il recupero della perdita di credito.

Riferimento:

- FCP_CNTR_CREDIT_LOSS

- FCP_CNTR_LRR_IN

- IP_FCMAC_INTR_PRIM_RX_SEQ_LRR

Comandi:

- mostra statistiche interne hardware

- mostra statistiche porta x fc-mac interna hardware

MDS9148 Informazioni sull'arbitro

MDS9148 ha due arbitri centrali e 12 gruppi di porte di quattro porte ciascuno. Ogni arbitro gestisce metà dei gruppi di porte di uscita. Quando un pacchetto viene ricevuto su una porta in entrata, l'ICB (Ingress Credit Buffer) richiede un'autorizzazione per inviare un pacchetto ricevuto a un ID (Destination Index) specifico. L'ICB invia una richiesta di concessione all'arbitro 0 per i gruppi di porte 0-5 e all'arbitro 1 per i gruppi di porte 6-11. Se c'è spazio nei buffer di trasmissione dell'ID, l'arbitro restituisce un privilegio alla porta di entrata richiedente e il frame può essere trasmesso.

Le richieste e le concessioni di arbitri sono illustrate in questo esempio di interfaccia della riga di comando (CLI):

MDS9148# slot 1 show hardware internal icb 0 statistics | i ARB

0x00000d14 PG0_ICB_ARB0_REQ_CNT                                 0xf8e

0x00000d18 PG0_ICB_ARB1_REQ_CNT                                 0x2e93

0x00000d1c PG0_ICB_ARB0_GNT_CNT                                 0xf8e

0x00000d20 PG0_ICB_ARB1_GNT_CNT                                 0x2e93

0x00000d14 PG1_ICB_ARB0_REQ_CNT                                 0x3e1c

0x00000d1c PG1_ICB_ARB0_GNT_CNT                                 0x3e1c

...snip

0x00000d14 PG10_ICB_ARB0_REQ_CNT                                0x3e1c

0x00000d1c PG10_ICB_ARB0_GNT_CNT                                0x3e1c

0x00000d14 PG11_ICB_ARB0_REQ_CNT                                0x3e1c

0x00000d1c

PG11_ICB_ARB0_GNT_CNT                                0x3e1c

Comandi MDS 9148 per pacchetti in coda

Il software MDS (Sabre) dispone di comandi specifici per controllare i pacchetti in coda. Questi comandi sono simili, ma non molto utili come il comando show hardware internal-up-xbar 0 queued-packet-info disponibile nei Cisco MDS 9500 Multilayer Director.

Se i riconoscimenti configurati sono inferiori ai riconoscimenti disponibili, esistono frame in sospeso per l'interfaccia del dispositivo (DI). In questo esempio, fc1/13 sta inviando al dispositivo di drenaggio lento collegato al fc1/25. fc1/25 mostra due pacchetti in coda:

module-1# show hardware internal arb 0 cell-frame-credits

CCC = Cell Credits Configured.

CCA = Cell Credits Available - Live from hardware.

FCC = Frame Credits Configured.

FCA = Frame Credits Available- Live from hardware.

STA = Cell/Frame Credit status reported by hardware.

+----+---+----+-------------------------+--------------------------+

|    |   |Port|       PRIORITY 0        |        PRIORITY 1        |

|Port| DI|Mode| CCC|CCA|STA| FCC|FCA|STA|  CCC|CCA|STA| FCC|FCA|STA|

+----+---+----+----+---+---+----+---+---+-----+---+---+----+---+---+

|   1| 35|   E|  36| 36|  Y|  36| 36|  Y|   36| 36|  Y|  36| 36|  Y|

+----+---+----+----+---+---+----+---+---+-----+---+---+----+---+---+

|   2| 34|   E|  36| 36|  Y|  36| 36|  Y|   36| 36|  Y|  36| 36|  Y|

+----+---+----+----+---+---+----+---+---+-----+---+---+----+---+---+

...

+----+---+----+----+---+---+----+---+---+-----+---+---+----+---+---+

|  13| 44|   E|  36| 36|  Y|  36| 36|  Y|   36| 36|  Y|  36| 36|  Y|

+----+---+----+----+---+---+----+---+---+-----+---+---+----+---+---+

...

+----+---+----+----+---+---+----+---+---+-----+---+---+----+---+---+

|  25| 10|   E|  36| 34|  Y|  36| 35|  Y|   36|  2|  Y|  36| 34|  Y|  << 36 - 34 = 2 packets queued

+----+---+----+----+---+---+----+---+---+-----+---+---+----+---+---+  << 36 - 2 = 34 packets queued

|  26| 11|   E|  36| 36|  Y|  36| 36|  Y|   36| 36|  Y|  36| 36|  Y|

+----+---+----+----+---+---+----+---+---+-----+---+---+----+---+---+

...

Le intestazioni dei pacchetti attualmente in coda possono essere visualizzate con il comando linecard slot 1 show hardware internal icb 0 port-grp 3 pkt-hdr 0. Poiché ogni gruppo di porte è costituito da quattro porte, è necessario scegliere il gruppo di porte corretto della porta in entrata. L'intestazione del pacchetto viene visualizzata in tempo reale.

Nell'esempio, i pacchetti vengono ricevuti su una porta ISL fc1/13 (gruppo di porte 3) e inoltrati sulla porta fc1/1, che è lenta. L'FCID di destinazione 0xcd0000 esiste su fc1/1.

MDS9148# slot 1 show hardware internal icb 0 port-grp 3 pkt-hdr 0

==== PACKET (Sabre & FC) HEADER in PG 3 BUFFER NUMBER : 0 ====

+---------------------+---------------------+---------------------+

| SS     :        0x1 | VER    :          0 | AT     :          0 |

| BC     :          0 | GA     :          0 | SOF    :        0x6 |

| HL     :          0 | PLEN   :          0 | TTL    :       0xff |

| UP     :          0 | DI     :          0 | SI     :       0x2c |

| CTL    :          0 | TSTMP  :     0xbd48 | STA    :          0 |

| SP     :          0 | VSAN   :       0xed | CSUM   :       0x59 |

+---------------------+---------------------+---------------------+

| R_CTL  :          0 | D_ID   :   0xcd0000 | CS_CTL :          0 |

| S_ID   :   0x960280 | TYPE   :          0 | F_CTL  :   0x280000 |

| SEQ_ID :          0 | DF_CTL :          0 | SEQ_CNT:          0 |

| OX_ID  :     0x8000 | RX_ID  :          0 | PARAM  :          0 |

+---------------------+---------------------+---------------------+

MDS9148#

Set di comandi emesso

- mostrare orologio

- show interface fc1/13

- show interface fc1/25

- show interface fc1/13 counters

- show interface fc1/25 counters

- mostra tutti gli errori interni dell'hardware

- show hardware internal packet-flow drop

- show hardware internal packet-drop-reason

- show hardware internal statistics module 1

- show logging onboard startup 10/10/13-00:00:00 error-status

- show logging onboard flow-control timeout-drop

- show process creditmon credit-loss-events

- show system internal snmp credit-not available

- slot 1 mostra statistiche porta fc-mac 13 interna hardware

- slot 1 show hardware internal fc-mac port 13 error-statistics

- slot 1 mostra statistiche porta fc-mac 25 interna hardware

- slot 1 show hardware internal fc-mac port 25 error-statistics

- slot 1 show hard internal credit-info port 13

- slot 1 show hard internal credit-info port 25

- slot 1 show port-config internal link-events

- **fine