Sommario

Introduzione

Premesse

Prerequisiti

Informazioni su alcune parole chiave correlate

Requisiti

Configurazione

Passaggio 1

Generare una coppia di chiavi RSA

Passaggio 2

Creare un trust point CA e associare la coppia di chiavi RSA al trust point

Passaggio 3

Passaggio 4

Generazione delle richieste di firma dei certificati

NX-OS 8.4(1x) e versioni precedenti

NX-OS 8.4(1) e versioni successive.

Passaggio 5

Passaggio 6

Verifica

Limitazioni e avvertenze

Limiti massimi per CA e certificato digitale

Avvertenze

Introduzione

In questo documento viene descritto come configurare Trustpoint e certificati negli switch MDS.

Premesse

Il supporto PKI (Public Key Infrastructure) consente agli switch della famiglia MDS (Cisco Multilayer Director Switch) 9000 di ottenere e utilizzare certificati digitali per comunicazioni protette nella rete. Il supporto PKI fornisce gestibilità e scalabilità per IP Security (IPsec), Internet Key Exchange (IKE) e Secure Shell (SSH).

Prerequisiti

È necessario configurare il nome dell'host e il nome del dominio IP dello switch, se non sono già stati configurati.

switch# configuration terminal

switch(config)# switchname <switchName>

SwitchName(config)# ip domain-name example.com

Nota: la modifica del nome dell'host IP o del nome di dominio IP dopo la generazione del certificato può invalidare il certificato.

Informazioni su alcune parole chiave correlate

Trustpoint: oggetto configurato localmente contenente informazioni su un'Autorità di certificazione (CA) attendibile, tra cui la coppia di chiavi RSA locale, i certificati pubblici della CA e il certificato di identità rilasciato allo switch da una CA.  È possibile configurare più trust point per registrare certificati di identità switch da più CA.  Le informazioni complete sull'identità in un trust point possono essere esportate in un file nel formato standard PKCS12 protetto da password. Può essere successivamente importato sullo stesso switch (ad esempio, in seguito a un arresto anomalo del sistema) o su uno switch sostitutivo. Le informazioni contenute in un file PKCS12 sono costituite dalla coppia di chiavi RSA, dal certificato di identità e dal certificato (o catena) CA.

Certificato CA : Si tratta del certificato rilasciato dall'Autorità di certificazione (CA) in relazione a se stessa. Nell'installazione potrebbe essere presente una CA intermedia o subordinata.  In tal caso, potrebbe anche fare riferimento al certificato pubblico della CA intermedia o subordinata.

Autorità di certificazione (CA) : Dispositivi che gestiscono le richieste di certificati e rilasciano certificati di identità a entità quali host, dispositivi di rete o utenti. Le CA forniscono la gestione centralizzata delle chiavi per tali entità.

KeyPair RSA : Generato con la CLI nello switch e associato al trust point.  Per ciascun trust point configurato sullo switch, è necessario generare una coppia di chiavi RSA univoca e associarla al trust point.

Richiesta di firma della certificazione (CSR) Si tratta di una richiesta generata dallo switch e inviata alla CA per la firma. A fronte di questo CSR, la CA restituisce il certificato di identità.

Certificato di identità : Si tratta del certificato firmato e rilasciato dall'Autorità di certificazione per lo switch da cui viene generato il CSR.  Dopo l'invio di un CSR a una CA, la CA o un amministratore fornisce il certificato di identità tramite posta elettronica o tramite un browser Web.  Per incollare un certificato di identità in un trust point MDS, è necessario che sia in formato PEM (base64) standard.

Requisiti

CA radice.

Se i certificati di identità sono firmati dalla CA secondaria, è necessario aggiungere nello switch anche i certificati CA della CA secondaria.

Certificato di identità

Configurazione

Passaggio 1

Generare una coppia di chiavi RSA

switchName# configure terminal

switchName(config)# crypto key generate rsa label <rsaKeyPairName> exportable modulus xxx

I valori validi per il modulo sono (default) 512, 768, 1024, 1536, 2048 e 4096

Passaggio 2

Creare un trust point CA e associare la coppia di chiavi RSA al trust point

L'FQDN dello switch viene utilizzato come etichetta di chiave predefinita quando non ne viene specificata alcuna durante la generazione della coppia di chiavi.

switchName(config)# crypto ca trustpoint <trustpointName>

switchName(config-trustpoint)# enroll terminal

switchName(config-trustpoint)# rsakeypair <rsaKeyPairName>

Passaggio 3

Autenticazione di un'Autorità di certificazione del punto di attendibilità

Se la CA da autenticare non è una CA autofirmata, è necessario immettere l'elenco completo dei certificati CA di tutte le CA nella catena di certificazione durante la fase di autenticazione della CA. Tale catena è denominata catena di certificati CA della CA da autenticare. Il numero massimo di certificati in una catena di certificati CA è 10.

Solo se è presente una CA radice

switchName# configure terminal

switchName(config)# crypto ca authenticate <trustpointName>

input (cut & paste) CA certificate (chain) in PEM format;

end the input with a line containing only END OF INPUT :

-----BEGIN CERTIFICATE-----

MIIDmjCCAoKgAwIBAgIGAVTGvpxRMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMF0xCzAJBgNVBAYT

AkFVMSUwIwYDVQQKDBxDaXNjbyBTeXN0ZW1zIEluYy4gQXVzdHJhbGlhMRIwEAYD

VQQLDAlDaXNjbyBUQUMxEzARBgNVBAMMCk5pa29sYXkgQ0EwHhcNMTYwNTE5MDIw

MTAxWhcNMjYwNTIwMDIwMTE0WjBdMQswCQYDVQQGEwJBVTElMCMGA1UECgwcQ2lz

Y28gU3lzdGVtcyBJbmMuIEF1c3RyYWxpYTESMBAGA1UECwwJQ2lzY28gVEFDMRMw

EQYDVQQDDApOaWtvbGF5IENBMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKC

AQEAm6onXi3JRfIe2NpQ53CDBCUTn8cHGU67XSyqgL7MlYBhH032QaVrT3b98KcW

55UoqQW15kAnJhNTIQ+f0f8oj9A5UbwcQwIXQuHGkDZvJULjidM37tGF90ZVLJs7

sMxsnVSPIe05w71B9Zuvgh3b7QEdW0DMevNwhuYgaZ0TWrkRR0SoG+6l60DWVzfT

GX0I7MCpLE8JevHZmwfutkQcbVlozcu9sueemvL3v/nEmKP+GlxboR9EqFhXQeyy

/qkhr7Oj/pPHJbvTSuf09VgVRi5c03u7R1Xcc0taNZxSENWovyy/EXkEYjbWaFr7

u+Npt5/6H3XNQKJ0PCSuoOdWPwIDAQABo2AwXjAfBgNVHSMEGDAWgBSE/uqXmcfx

DeH/OVLB6G3ARtAvYzAdBgNVHQ4EFgQUhP7ql5nH8Q3h/zlSwehtwEbQL2MwDgYD

VR0PAQH/BAQDAgGGMAwGA1UdEwQFMAMBAf8wDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAH9J

a89CFrIUIGGQFg6L2CrYmuOE0bv69UnuodvzG/qEy4GwWUNkUCNu8wNfx3RAgJ8R

KHUbeQY0HjGRaThY8z7Qx8ugA6pDEiwf/BMKPNBPkfhMEGL2Ik02uRThXruA82Wi

OdLY0E3+fx0KULVKS5VvO9Iu5sGXa8t4riDwGWLkfQo2AMLzc+SP4T3udEpG/9BD

nwGOseiz5a/kTAsMircoN2TcqoMBf5LQoA52DJf6MAHd2QZxcnm9ez8igKhzvMG1

OiopI3jTQ38Y9fqCK8E30wUwCozaY3jT0G3F57BfPCfBkkdz1a/Lw7en991xtBcp

0iptGTDJSt7TruaTvDs=

-----END CERTIFICATE-----

END OF INPUT ---> press Enter

Quando sono presenti CA intermedie o subordinate

I certificati devono essere forniti come indicato di seguito:

switchName# configure terminal

switchName(config)# crypto ca authenticate <trustpointName>

Input (cut & paste) CA certificate (chain) in PEM format;

end the input with a line containing only END OF INPUT :

-----BEGIN CERTIFICATE-----

MIIDmjCCAoKgAwIBAgIGAVTGvpxRMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMF0xCzAJBgNVBAYT

AkFVMSUwIwYDVQQKDBxDaXNjbyBTeXN0ZW1zIEluYy4gQXVzdHJhbGlhMRIwEAYD

VQQLDAlDaXNjbyBUQUMxEzARBgNVBAMMCk5pa29sYXkgQ0EwHhcNMTYwNTE5MDIw

MTAxWhcNMjYwNTIwMDIwMTE0WjBdMQswCQYDVQQGEwJBVTElMCMGA1UECgwcQ2lz

Y28gU3lzdGVtcyBJbmMuIEF1c3RyYWxpYTESMBAGA1UECwwJQ2lzY28gVEFDMRMw

EQYDVQQDDApOaWtvbGF5IENBMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKC

AQEAm6onXi3JRfIe2NpQ53CDBCUTn8cHGU67XSyqgL7MlYBhH032QaVrT3b98KcW

55UoqQW15kAnJhNTIQ+f0f8oj9A5UbwcQwIXQuHGkDZvJULjidM37tGF90ZVLJs7

sMxsnVSPIe05w71B9Zuvgh3b7QEdW0DMevNwhuYgaZ0TWrkRR0SoG+6l60DWVzfT

GX0I7MCpLE8JevHZmwfutkQcbVlozcu9sueemvL3v/nEmKP+GlxboR9EqFhXQeyy

/qkhr7Oj/pPHJbvTSuf09VgVRi5c03u7R1Xcc0taNZxSENWovyy/EXkEYjbWaFr7

u+Npt5/6H3XNQKJ0PCSuoOdWPwIDAQABo2AwXjAfBgNVHSMEGDAWgBSE/uqXmcfx

DeH/OVLB6G3ARtAvYzAdBgNVHQ4EFgQUhP7ql5nH8Q3h/zlSwehtwEbQL2MwDgYD

VR0PAQH/BAQDAgGGMAwGA1UdEwQFMAMBAf8wDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAH9J

a89CFrIUIGGQFg6L2CrYmuOE0bv69UnuodvzG/qEy4GwWUNkUCNu8wNfx3RAgJ8R

KHUbeQY0HjGRaThY8z7Qx8ugA6pDEiwf/BMKPNBPkfhMEGL2Ik02uRThXruA82Wi

OdLY0E3+fx0KULVKS5VvO9Iu5sGXa8t4riDwGWLkfQo2AMLzc+SP4T3udEpG/9BD

nwGOseiz5a/kTAsMircoN2TcqoMBf5LQoA52DJf6MAHd2QZxcnm9ez8igKhzvMG1

OiopI3jTQ38Y9fqCK8E30wUwCozaY3jT0G3F57BfPCfBkkdz1a/Lw7en991xtBcp

0iptGTDJSt7TruaTvDs=

-----END CERTIFICATE-------

-----BEGIN CERTIFICATE-----

MIIC4jCCAoygAwIBAgIQBWDSiay0GZRPSRIljK0ZejANBgkqhkiG9w0BAQUFADCB

kDEgMB4GCSqGSIb3DQEJARYRYW1hbmRrZUBjaXNjby5jb20xCzAJBgNVBAYTAklO

MRIwEAYDVQQIEwlLYXJuYXRha2ExEjAQBgNVBAcTCUJhbmdhbG9yZTEOMAwGA1UE

ChMFQ2lzY28xEzARBgNVBAsTCm5ldHN0b3JhZ2UxEjAQBgNVBAMTCUFwYXJuYSBD

QTAeFw0wNTA1MDMyMjQ2MzdaFw0wNzA1MDMyMjU1MTdaMIGQMSAwHgYJKoZIhvcN

AQkBFhFhbWFuZGtlQGNpc2NvLmNvbTELMAkGA1UEBhMCSU4xEjAQBgNVBAgTCUth

cm5hdGFrYTESMBAGA1UEBxMJQmFuZ2Fsb3JlMQ4wDAYDVQQKEwVDaXNjbzETMBEG

A1UECxMKbmV0c3RvcmFnZTESMBAGA1UEAxMJQXBhcm5hIENBMFwwDQYJKoZIhvcN

AQEBBQADSwAwSAJBAMW/7b3+DXJPANBsIHHzluNccNM87ypyzwuoSNZXOMpeRXXI

OzyBAgiXT2ASFuUOwQ1iDM8rO/41jf8RxvYKvysCAwEAAaOBvzCBvDALBgNVHQ8E

BAMCAcYwDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zAdBgNVHQ4EFgQUJyjyRoMbrCNMRU2OyRhQ

GgsWbHEwawYDVR0fBGQwYjAuoCygKoYoaHR0cDovL3NzZS0wOC9DZXJ0RW5yb2xs

L0FwYXJuYSUyMENBLmNybDAwoC6gLIYqZmlsZTovL1xcc3NlLTA4XENlcnRFbnJv

bGxcQXBhcm5hJTIwQ0EuY3JsMBAGCSsGAQQBgjcVAQQDAgEAMA0GCSqGSIb3DQEB

BQUAA0EAHv6UQ+8nE399Tww+KaGr0g0NIJaqNgLh0AFcT0rEyuyt/WYGPzksF9Ea

NBG7E0oN66zex0EOEfG1Vs6mXp1//w==

-----END CERTIFICATE-----

END OF INPUT ---> press Enter

Testo in blu -> Viene copiato dal certificato CA (aperto in qualsiasi editor di testo) e incollato quando richiesto nella CLI dello switch.

Testo in rosso -> Da immettere per terminare il certificato.

Qualsiasi errore nel certificato genera questo

failed to load or parse certificate

could not perform CA authentication

Se si tenta di eseguire l'autenticazione da un certificato CA secondaria senza aggiungere il certificato CA radice, si ottiene

incomplete chain (no selfsigned or intermediate cert)

could not perform CA authentication

Se tutto è buono

Fingerprint(s): SHA1 Fingerprint=E1:37:5F:23:FA:82:0C:63:40:9C:AD:C7:7A:83:C9:6A:EA:54:9A:7A

Do you accept this certificate? [yes/no]:yes

Passaggio 4

Generazione delle richieste di firma dei certificati

NX-OS 8.4(1x) e versioni precedenti

switchName# configure terminal

switchName(config)# crytpo ca enroll <trustpointName>

Create the certificate request..

Create a challenge password. You  need to verbally provide this

password to the CA Administrator in order to revoke your certificate.

For security reasons your password not be saved in the configuration.

Please make a note of it.

Password: abcdef1234 ----- >(Keep a note of this password that you are entering)

The subject name in the certificate be the name of the switch.

Include the switch serial number in the subject name? [yes/no]: no

Include an IP address in the subject name [yes/no]: yes

ip address: 192.168.x.x

The certificate request be displayed...

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----

MIIBqzCCARQCAQAwHDEaMBgGA1UEAxMRVmVnYXMtMS5jaXNjby5jb20wgZ8wDQYJ

KoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAL8Y1UAJ2NC7jUJ1DVaSMqNIgJ2kt8rl4lKY

0JC6ManNy4qxk8VeMXZSiLJ4JgTzKWdxbLDkTTysnjuCXGvjb+wj0hEhv/y51T9y

P2NJJ8ornqShrvFZgC7ysN/PyMwKcgzhbVpj+rargZvHtGJ91XTq4WoVkSCzXv8S

VqyH0vEvAgMBAAGgTzAVBgkqhkiG9w0BCQcxCBMGbmJ2MTIzMDYGCSqGSIb3DQEJ

DjEpMCcwJQYDVR0RAQH/BBswGYIRVmVnYXMtMS5jaXNjby5jb22HBKwWH6IwDQYJ

KoZIhvcNAQEEBQADgYEAkT60KER6Qo8nj0sDXZVHSfJZh6K6JtDz3Gkd99GlFWgt

PftrNcWUE/pw6HayfQl2T3ecgNwel2d15133YBF2bktExiI6Ul88nTOjglXMjja8

8a23bNDpNsM8rklwA6hWkrVL8NUZEFJxqbjfngPNTZacJCUS6ZqKCMetbKytUx0=

-----END CERTIFICATE REQUEST-----

La password richiesta di verifica non viene salvata con la configurazione. Questa password è necessaria nel caso in cui sia necessario revocare il certificato, pertanto è necessario ricordarla.

Nota: non utilizzare il carattere '$' per la password.  Provoca il fallimento della RSI.

Copia a partire da

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----

Fino a

-----END CERTIFICATE REQUEST-----

Salvarlo all'esterno dello switch. che deve essere inoltrata alla CA radice o alla CA secondaria (a seconda del tipo di firma) tramite e-mail o con un altro metodo.  La CA restituisce un certificato di identità firmato.

NX-OS 8.4(1) e versioni successive.

Per risolvere il problema relativo all'ID bug Cisco CSCvo43832, le richieste di registrazione sono state modificate in NX-OS 8.4(1).

Per impostazione predefinita, il nome del soggetto è uguale al nome dello switch.

Le richieste di iscrizione consentono inoltre di specificare un nome soggetto alternativo e più campi DN.

Nota: il campo DN richiede l'immissione di numeri come esempi e può accettare qualsiasi stringa con tale intervallo di caratteri.  Ad esempio, il prompt DN stato indica:

Enter State[1-128]:

Richiede qualsiasi stringa da 1 a 128 caratteri.

switchName# configure terminal

switchName(config)# crypto ca enroll <trustpointName>

Create the certificate request ..

Create a challenge password. You need to verbally provide this

password to the CA Administrator in order to revoke your certificate.

For security reasons your password not be saved in the configuration.

Please make a note of it.

Password:abcdef1234

The subject name in the certificate is the name of the switch.

Change default subject name? [yes/no]:yes

Enter Subject Name:customSubjectName

Include the switch serial number in the subject name? [yes/no]:yes

The serial number in the certificate is: XXXXXXXXXXX

Include an IP address in the subject name [yes/no]:yes

ip address:192.168.x.x

Include the Alternate Subject Name ? [yes/no]:yes

Enter Alternate Subject Name:AltName

Include DN fields? [yes/no]:yes

Include Country Name ? [yes/no]:yes

Enter Country Code [XX]:US

Include State ? [yes/no]:yes

Enter State[1-128]:NC

Include Locality ? [yes/no]:yes

Enter Locality[1-128]:RTP

Include the Organization? [yes/no]:yes

Enter Organization[1-64]:TAC

Include Organizational Unit ? [yes/no]:yes

Enter Organizational Unit[1-64]:sanTeam

The certificate request is displayed...

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----

MIIDEjCCAfoCAQAwbzELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgMAk5DMQwwCgYDVQQH

DANSVFAxDDAKBgNVBAoMA1RBQzEQMA4GA1UECwwHc2FuVGVhbTElMCMGA1UEAwwc

RjI0MS0xNS0xMC05MTQ4VC0yLmNpc2NvLmNvbTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAD

ggEPADCCAQoCggEBAJxGBpaX7j1S5rtLfZhttgvcvDPeXrtFCwOwrSSshPnJfzKN

ZFxzqTtyTSZpTUApfhd2QEDu+rdz+5RB4LF6cP5YNJeiYwQattf65QFfxWffFEuk

BSSvkBwx7y0Bna0fW7rMhDgVF5c9Cj2qNItwkO4Wxx56Guzn/iQGbGQ8Ak3YA/mZ

6lwl4x8Xj15jHwPrg57HB0IJoVFta0SV7DRsCwguq7Vq3CxViQSgdlOn4op699fn

7mENvOFHUfZhPF+YgsUakGeTcJpebu524kg4nZH1eiu9mlrs9VrU0d2qG7Ez+Goi

+GFD0NrauCQSvREpk7dv7l8jMk+tYR6u3ETFYYUCAwEAAaBeMBkGCSqGSIb3DQEJ

BzEMDAphYmNkZWYxMjM0MEEGCSqGSIb3DQEJDjE0MDIwMHYDVR0RAQH/BCYwJIIc

RjI0MS0xNS0xMC05MTQ4VC0yLmNpc2NvLmNvbYcEwKgBCjANBgkqhkiG9w0BAQsF

AAOCAQEAcBrh5xObTI/SOJ7DLm9sf5rfYFaJ0/1BafKqi2Dp3QPLMIa1jydZwz4q

NdNj7Igb4vZPVv/KBrJCibdjEJUn/YiGMST9PFQLys/Qm0fhQmsWcDxDX5xkE+/x

jZ+/8o5W/p6fPV4xT6sGDydjhA5McYr1o3grj0iPWloP+BaDpZgLpIoUHQygk8RB

SJbRR48QKl6pOVwcLPMXWy4w9Yp24hoJ8LI4Ll10D+urpyeEu0IpXywQdOJShQ3S

LWDEgVQSOhFQ+L7c+GGhnrXNXBD37K5hQ2mwrSIqI0FjDQMfzsBDe8bnDqx/HlLa

EP0sjBxo5AxmGon3ZEdlj6ivoyCA/A==

-----END CERTIFICATE REQUEST-----

Passaggio 5

Installazione dei certificati di identità

Nota: il numero massimo di certificati di identificazione che è possibile configurare su uno switch è 16.

switch# configure terminal

switch(config)# crypto ca import <trustpointName> certificate

input (cut & paste) certificate in PEM format:

-----BEGIN CERTIFICATE-----

MIIEADCCA6qgAwIBAgIKCjOOoQAAAAAAdDANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBkDEgMB4G

CSqGSIb3DQEJARYRYW1hbmRrZUBjaXNjby5jb20xCzAJBgNVBAYTAklOMRIwEAYD

VQQIEwlLYXJuYXRha2ExEjAQBgNVBAcTCUJhbmdhbG9yZTEOMAwGA1UEChMFQ2lz

Y28xEzARBgNVBAsTCm5ldHN0b3JhZ2UxEjAQBgNVBAMTCUFwYXJuYSBDQTAeFw0w

NTExMTIwMzAyNDBaFw0wNjExMTIwMzEyNDBaMBwxGjAYBgNVBAMTEVZlZ2FzLTEu

Y2lzY28uY29tMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQC/GNVACdjQu41C

dQ1WkjKjSICdpLfK5eJSmNCQujGpzcuKsZPFXjF2UoiyeCYE8ylncWyw5E08rJ47

glxr42/sI9IRIb/8udU/cj9jSSfKK56koa7xWYAu8rDfz8jMCnIM4W1aY/q2q4Gb

x7RifdV06uFqFZEgs17/Elash9LxLwIDAQABo4ICEzCCAg8wJQYDVR0RAQH/BBsw

GYIRVmVnYXMtMS5jaXNjby5jb22HBKwWH6IwHQYDVR0OBBYEFKCLi+2sspWEfgrR

bhWmlVyo9jngMIHMBgNVHSMEgcQwgcGAFCco8kaDG6wjTEVNjskYUBoLFmxxoYGW

pIGTMIGQMSAwHgYJKoZIhvcNAQkBFhFhbWFuZGtlQGNpc2NvLmNvbTELMAkGA1UE

BhMCSU4xEjAQBgNVBAgTCUthcm5hdGFrYTESMBAGA1UEBxMJQmFuZ2Fsb3JlMQ4w

DAYDVQQKEwVDaXNjbzETMBEGA1UECxMKbmV0c3RvcmFnZTESMBAGA1UEAxMJQXBh

cm5hIENBghAFYNKJrLQZlE9JEiWMrRl6MGsGA1UdHwRkMGIwLqAsoCqGKGh0dHA6

Ly9zc2UtMDgvQ2VydEVucm9sbC9BcGFybmElMjBDQS5jcmwwMKAuoCyGKmZpbGU6

Ly9cXHNzZS0wOFxDZXJ0RW5yb2xsXEFwYXJuYSUyMENBLmNybDCBigYIKwYBBQUH

AQEEfjB8MDsGCCsGAQUFBzAChi9odHRwOi8vc3NlLTA4L0NlcnRFbnJvbGwvc3Nl

LTA4X0FwYXJuYSUyMENBLmNydDA9BggrBgEFBQcwAoYxZmlsZTovL1xcc3NlLTA4

XENlcnRFbnJvbGxcc3NlLTA4X0FwYXJuYSUyMENBLmNydDANBgkqhkiG9w0BAQUF

AANBADbGBGsbe7GNLh9xeOTWBNbm24U69ZSuDDcOcUZUUTgrpnTqVpPyejtsyflw

E36cIZu4WsExREqxbTk8ycx7V5o=

-----END CERTIFICATE-----

Passaggio 6

Salvare la configurazione

switch# copy running-config startup-config

Verifica

switchName# show crypto ca certificates

Trustpoint: <trustpointName>

certificate: ---> Identity Certificate

subject= /CN=CP-SAND-MDS-A.example.com

issuer= /C=GB/O=England/CN=Utility CA1

serial=16D34BA800004441C69D

notBefore=Nov 15 08:11:47 2021 GMT

notAfter=Nov 14 08:11:47 2023 GMT

SHA1 Fingerprint=03:E0:73:FE:31:C5:4A:84:C0:77:21:0F:3A:A0:05:29:55:FF:9B:7E

purposes: sslserver sslclient ike

CA certificate 0: ---> CA Certificate of Sub CA

subject= /C=GB/O=England/CN=Eng Utility CA1

issuer= /C=GB/O= England/CN=EngRoot CA

serial=616F2990AB000078776000002

notBefore=Aug 14 11:22:48 2012 GMT

notAfter=Aug 14 11:32:48 2022 GMT

SHA1 Fingerprint=DF:41:1D:E7:B7:AD:6F:3G:05:F4:E9:99:B2:9F:9C:80:73:83:1D:B4

purposes: sslserver sslclient ike

CA certificate 1: ---> CA Certificate of Root CA

subject= /C=GB/O=England/CN=Eng Root CA

issuer= /C=GB/O=Bank of England/CN=Eng Root CA

serial=435218BABA57D57774BFA7A37A4E54D52

notBefore=Aug 14 10:08:30 2012 GMT

notAfter=Aug 14 10:18:09 2032 GMT

SHA1 Fingerprint=E3:F9:85:AC:1F:66:22:7C:G5:36:2D:89:5A:B4:3C:06:0E:2A:DB:13

purposes: sslserver sslclient ike

switchName# show crypto key mypubkey rsa

key label: <rsaKeyPairName>

key size: 2048

exportable: yes

key-pair already generated

switchName# show crypto ca crl <trustpointName>

Trustpoint: <trustpointName>

================================================================================

Limitazioni e avvertenze

Limiti massimi per CA e certificato digitale

Funzionalità

Limite massimo

Trust point dichiarati su uno switch

16

Coppie di chiavi RSA generate su uno switch

16

Coppia di chiavi RSA

4096 bit

Certificati di identità configurati in uno switch

16

Certificati in una catena di certificati CA

10

Punti di attendibilità autenticati per una CA specifica

10

Impostazioni predefinite

Parametri

Predefinito

Trust point

Nessuna

coppia di chiavi RSA

Nessuna

Etichetta coppia di chiavi RSA

FQDN switch

Modulo RSA key-pair

512

coppia di chiavi RSA esportabile

Sì

Metodo di verifica revoca del trust point

CRL

Avvertenze

ID bug Cisco CSCvo43832 - La richiesta di firma del certificato (CSR) MDS 9000 non include tutti i campi del nome distinto (DN)

ID bug Cisco CSCvt46531 - È necessario documentare i comandi 'trustpool' dell'infrastruttura a chiave pubblica (PKI)

ID bug Cisco CSCwa77156 - Guida alla configurazione della sicurezza di Cisco MDS serie 9000, versione 8.x da aggiornare con il carattere della password

ID bug Cisco CSCwa54084 - Il nome soggetto alternativo non è corretto nel CSR generato da NX-OS