Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Premesse

Problema

Soluzione

Conclusioni

Introduzione

In questo documento viene descritto il funzionamento della licenza di attivazione della porta sulla piattaforma MDS 9132T (DS-C9132T-K9) quando viene installato il modulo PEM M9XT-FC1632.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Cisco MDS 9132T Switch Fibre Channel a 32 Gbps a 32 porte con 16 porte FC a 32 Gbps (FC1/1-16) nello chassis di base, senza la licenza di attivazione a 8 porte (M9132T-PL8) installata e con un modulo M9XT-FC1632 con 16 porte FC a 32 Gbps installate nello slot di espansione.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

Questo documento descrive in modo specifico il processo di spostamento delle licenze tra le porte base (FC1/9-16) e le porte di espansione (FC1/17-32) in assenza della licenza di attivazione a 8 porte (M9132T-PL8).

Un cliente ha acquistato il modulo di espansione porte M9XT-FC1632 con tutte le 16 porte attive (FC1/17-32) e una configurazione predefinita di 8 porte attive (FC1/1-8). Hanno presupposto che la licenza potesse essere trasferita tra le porte di espansione attive e le porte idonee (FC1/9-16). Tuttavia, durante il tentativo di rimuovere la licenza di attivazione della porta dal modulo di espansione per spostarla nel modulo base, è stato visualizzato il messaggio di errore "fc1/x: (error) requested config change not allowed," in cui x rappresenta un numero di porta compreso tra 17 e 32.

Inoltre, quando si installa il modulo di espansione porte M9XT-FC1632, le 16 porte aggiuntive non vengono visualizzate nell'output "show license usage" come segue:

`show license usage` Feature Ins Lic Status Expiry Date Comments Count -------------------------------------------------------------------------------- FM_SERVER_PKG No - Unused - ENTERPRISE_PKG No - Unused - PORT_ACTIV_9132U_PKG No 8 In use never - --------------------------------------------------------------------------------

Tuttavia, l'output "show port-license" mostra le 8 porte con licenza base (fc1/1-8) e le 16 porte aggiuntive (fc1/17-32) come licenze.

`show port-license` Available port activation licenses are 0 ----------------------------------------------- Interface Cookie Port Activation License ----------------------------------------------- fc1/1 16777216 acquired fc1/2 16781312 acquired fc1/3 16785408 acquired fc1/4 16789504 acquired fc1/5 16793600 acquired fc1/6 16797696 acquired fc1/7 16801792 acquired fc1/8 16805888 acquired fc1/9 16809984 eligible fc1/10 16814080 eligible fc1/11 16818176 eligible fc1/12 16822272 eligible fc1/13 16826368 eligible fc1/14 16830464 eligible fc1/15 16834560 eligible fc1/16 16838656 eligible fc1/17 16842752 acquired fc1/18 16846848 acquired fc1/19 16850944 acquired fc1/20 16855040 acquired fc1/21 16859136 acquired fc1/22 16863232 acquired fc1/23 16867328 acquired fc1/24 16871424 acquired fc1/25 16875520 acquired fc1/26 16879616 acquired fc1/27 16883712 acquired fc1/28 16887808 acquired fc1/29 16891904 acquired fc1/30 16896000 acquired fc1/31 16900096 acquired fc1/32 16904192 acquired

Problema

Il cliente in questione non è riuscito a spostare la licenza di attivazione della porta tra il modulo di espansione e il modulo di base.

Soluzione

Questo comportamento è previsto per lo scenario di attivazione delle prime 24 porte consecutive. Tuttavia, poiché il cliente in questione non ha acquistato la M9132T-PL8 (licenza di attivazione a 8 porte) per attivare le porte FC1/9-16, l'unica opzione disponibile è stata quella di spostare la licenza di attivazione della porta da FC1/1-8 a FC1/9-16 e di utilizzare le 24 porte consecutive a partire dall'interfaccia FC1/9-32. In alternativa, è possibile acquistare una licenza aggiuntiva a 8 porte, se necessario.

MDS9132-1-rack7(config-if)# int fc1/17

MDS9132-1-rack7(config-if)# senza licenza per porta

fc1/17: (errore) modifica di configurazione richiesta non consentita

MDS9132-1-rack7(config-if)#

La guida alle licenze è stata aggiornata:

Cisco MDS serie 9000 Licensing Guide, versione 8.x

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/mds9000/sw/8_x/config/licensing/cisco_mds9000_licensing_guide_8x.html?dtid=osscdc000283#concept_6D5A7D76D5E344B4B232B3111868FA93

Nota: gli switch Fibre Channel Cisco MDS 9132T a 32 Gbps a 32 porte hanno 16 porte FC a 32 Gbps (FC1/1-16) nello chassis di base e 16 porte FC a 32 Gbps nel modulo LEM (FC1/17-32). Le licenze delle porte non sono mobili tra lo chassis di base e il modulo LEM.

Conclusioni

Per concedere in licenza le porte fc1/1-8 (8 porte) e, ad esempio, la porta fc1/9, è necessario ottenere una licenza aggiuntiva a 8 porte anche se è installato il modulo di espansione porte M9XT-FC1632.