Sommario

Introduzione

Premesse

Topologia

Configurare il trigger

Interpreta i risultati

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritto come implementare il modulo Embedded Logic Analyzer Module (ELAM) per acquisire i pacchetti di incapsulamento VXLAN sugli switch Nexus serie 7000.

Suggerimento: consultare il documento Panoramica ELAM per una panoramica di ELAM.

Premesse

Molti utenti stanno attualmente utilizzando N7K come dispositivo di transito IPN/ISDN per l'implementazione ACI MPOD/MSITE. Tuttavia, se confrontato con N9K, N7K non è in grado di impostare il trigger ELAM sulla base di una combinazione ricca esterna (l2(vntag)|l3|l4)-interna (l2|l3|l4)-ieth. Di conseguenza, diventa difficile determinare se uno specifico pacchetto incapsulato da VXLAN sta colpendo il N7K sul perimetro dell'IPN da una prospettiva ELAM. Questo documento delinea un metodo per affrontare questa sfida.

Topologia

In questo scenario, viene illustrata una topologia semplice ACI MPOD, dove IPN è un N7K con una scheda F3. HOST1 e HOST2 si trovano nel pod1, HOST3 nel pod2. HOST1 può comunicare con HOST3, ma HOST2 no. In seguito alla risoluzione dei problemi eseguita da un tecnico ACI, è stato determinato che i pacchetti da HOST2 a HOST3 sono stati inviati a N7K dalla spine1 nel pod1 ma non sono mai stati ricevuti da spine2 nel pod2. Questo è stato verificato tramite ELAM su ACI spines, portando al sospetto che i pacchetti fossero stati scartati su N7K.

È possibile attribuire definitivamente il problema alla N7K basandosi esclusivamente sui risultati ELAM sugli aculei ACI? Certamente no. L'ELAM sulla spine1 in uscita ha indicato che ha inviato il pacchetto all'N7K, ma questo non garantisce che il pacchetto abbia raggiunto fisicamente l'N7K, in quanto i pacchetti potrebbero ancora essere scartati dopo il ciclo ELAM a causa di problemi di livello inferiore. Tuttavia, quando ELAM questi pacchetti specifici sul lato N7K, può aiutarci a identificare con precisione il dispositivo corretto coinvolto nel problema.

Configurare il trigger

'l3-packet-length' è un trigger ELAM valido per quasi tutte le LC di diverse generazioni sulla piattaforma N7K. Pertanto, utilizziamolo per stabilire la condizione ELAM sull'IPN N7K. L'operazione prevede il controllo dell'HOST per trasmettere i pacchetti di prova con una lunghezza specificata, come illustrato di seguito:

# ping 172.28.1.20 packet-size 777

PING 172.28.1.20 (172.28.1.20): 777 data bytes

785 bytes from 172.28.1.20: icmp_seq=0 ttl=252 time=1.246 ms

785 bytes from 172.28.1.20: icmp_seq=1 ttl=252 time=0.846 ms

785 bytes from 172.28.1.20: icmp_seq=2 ttl=252 time=0.84 ms

785 bytes from 172.28.1.20: icmp_seq=3 ttl=252 time=0.814 ms

785 bytes from 172.28.1.20: icmp_seq=4 ttl=252 time=0.817 ms

--- 172.28.1.20 ping statistics ---

5 packets transmitted, 5 packets received, 0.00% packet loss

round-trip min/avg/max = 0.814/0.912/1.246 ms

L'utilità PING è integrata in qualsiasi tipo di sistema operativo, con solo lievi variazioni nei parametri basati sul sistema operativo in uso. Un punto cruciale da sottolineare è prestare attenzione alle dimensioni del pacchetto che si specificano quando si avvia il ping nel sistema operativo. In questo esempio, il 777B rappresenta la lunghezza dei dati puri, che richiede un'ulteriore 8B (intestazione ICMP) e 20B (intestazione IP) per ottenere la lunghezza finale dell'IP di 805B. Dopo l'incapsulamento della VXLAN (con l'aggiunta di un sovraccarico extra di 50 MB), è possibile prevedere che il pacchetto colpirà la N7K a 855 MB. Configuriamolo in ELAM.

In questo esempio, l'interfaccia che si connette a spine1 è E7/1 e E7/4 si connette a spine2.

# show module 7

Mod  Ports  Module-Type                         Model              Status

---  -----  ----------------------------------- ------------------ ----------

7    12     10/40 Gbps Ethernet Module          N7K-F312FQ-25      ok

module-7# show hardware internal dev-port-map

--------------------------------------------------------------

CARD_TYPE:       12 port 40G

>Front Panel ports:12

--------------------------------------------------------------

Device name             Dev role              Abbr num_inst:

--------------------------------------------------------------

> Flanker Eth Mac Driver DEV_ETHERNET_MAC       MAC_0  6

> Flanker Fwd Driver     DEV_LAYER_2_LOOKUP     L2LKP  6

> Flanker Xbar Driver    DEV_XBAR_INTF          XBAR_INTF 6

> Flanker Queue Driver   DEV_QUEUEING           QUEUE  6

> Sacramento Xbar ASIC   DEV_SWITCH_FABRIC      SWICHF 1

> Flanker L3 Driver      DEV_LAYER_3_LOOKUP     L3LKP  6

> EDC                    DEV_PHY                PHYS   2

+-----------------------------------------------------------------------+

+----------------+++FRONT PANEL PORT TO ASIC INSTANCE MAP+++------------+

+-----------------------------------------------------------------------+

FP port |  PHYS | MAC_0 | L2LKP | L3LKP | QUEUE |SWICHF

1               0       0       0       0       0

2               0       0       0       0       0

3               1       1       1       1       0

4               1       1       1       1       0

5       0       2       2       2       2       0

6       0       2       2       2       2       0

7       1       3       3       3       3       0

8       1       3       3       3       3       0

9               4       4       4       4       0

10              4       4       4       4       0

11              5       5       5       5       0

12              5       5       5       5       0

+-----------------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------------+

Quindi, è necessario impostarlo nel caso 0.

module-7# elam asic flanker instance 0

module-7(fln-elam)# layer2

module-7(fln-l2-elam)# trigger dbus ipv4 ingress if l3-packet-length 855

module-7(fln-l2-elam)# trigger rbus ingress if trig

module-7(fln-l2-elam)# start

module-7(fln-l2-elam)# status

ELAM Slot 7 instance 0: L2 DBUS Configuration: trigger dbus ipv4 ingress if l3-packet-length 855

L2 DBUS: Triggered

ELAM Slot 7 instance 0: L2 RBUS Configuration: trigger rbus ingress if trig

L2 RBUS: Triggered

Interpreta i risultati

module-7(fln-l2-elam)# show dbus

cp = 0x10084d00, buf = 0x10084d00, end = 0x10091050

--------------------------------------------------------------------

Flanker Instance 00 - Capture Buffer On L2 DBUS:

Status(0x1102), TriggerWord(0x000), SampleStored(0x008),CaptureBufferPointer(0x000)

is_l2_egress: 0x0000, data_size: 0x023

[000]: 14f4a000 08010000 00000000 6d200800 00006000 00000000 01800100 00000000 00000000 00000000 0000306c 7270b100 03434343 43400000 01800040 00000000 0000

0590 00990000 00000000 00000000 00000005 88405000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00050064 200500f0 21800881 f03574

a4 2dbeef00

Printing packet 0

--------------------------------------------------------------------

L2 DBUS PRS MLH IPV4

--------------------------------------------------------------------

label-count         : 0x0             mc                  : 0x0

null-label-valid    : 0x0             null-label-exp      : 0x0

null-label-ttl      : 0x0             lbl0-vld            : 0x0

lbl0-eos            : 0x0             lbl0-lbl            : 0x0

lbl0-exp            : 0x0             lbl0-ttl            : 0x0

lbl1-exp            : 0x0             lbl1-ttl            : 0x0

ipv4                : 0x0             ipv6                : 0x0

l4-protocol         : 0x11            df                  : 0x0

mf                  : 0x0             frag                : 0x0

ttl                 : 0x1f            l3-packet-length    : 0x357

option              : 0x0             tos                 : 0x0

sup-eid             : 0x0             header-type         : 0x1

error               : 0x0             redirect            : 0x0

port-id             : 0x0             last-ethertype      : 0x800

l2-frame-type       : 0x0             da-type             : 0x0

packet-type         : 0x0             l2-length-check     : 0x0

ip-da-multicast     : 0x0             ip-multicast        : 0x0

ip-multicast-control: 0x0             ids-check-fail      : 0x0

tr                  : 0x0             outer-cos           : 0x0

inner-cos           : 0x0             vqi-valid           : 0x0

vqi                 : 0x0             packet-length       : 0x369

vlan                : 0x4             destination-index   : 0x0

source-index        : 0x30            bundle-port         : 0x0

acos                : 0x0             outer-drop-eligibility: 0x0

inner-drop-eligibility: 0x0             sg-tag              : 0x0

rbh                 : 0x0             vsl-num             : 0x0

inband-flow-creation-deletion: 0x0             ignore-qoso         : 0x0

ignore-qosi         : 0x0             ignore-aclo         : 0x0

ignore-acli         : 0x0             index-direct        : 0x0

no-stats            : 0x0             dont-forward        : 0x0

notify-index-learn  : 0x1             notify-new-learn    : 0x1

disable-new-learn   : 0x0             disable-index-learn : 0x0

dont-learn          : 0x0             bpdu                : 0x0

ff                  : 0x0             rf                  : 0x0

ccc                 : 0x0             l2                  : 0x0

rdt                 : 0x0             dft                 : 0x0

dfst                : 0x0             status-ce-1q        : 0x0

status-is-1q        : 0x1             trill-encap         : 0x0

mim-valid           : 0x0             dtag-ttl            : 0x0

dtag-ftag           : 0x0             valid               : 0x1

erspan-kpa-valid    : 0x0             recir-shim-vxlan-src-peer-id: 0x0

vn-valid            : 0x0             source-vif          : 0x0

destination-vif     : 0x0             vn-p                : 0x0

sequence-number     : 0x60            vl                  : 0x0

inner-de-valid      : 0x0             de-cfi              : 0x0

second-inner-cos    : 0x0             tunnel-type         : 0x2

--------------------------------------------------------------------

UDP OTV/LISP TUNNEL BNDL

--------------------------------------------------------------------

vlan-tag-valid: 0x0             segment-id-valid: 0x0

vl: 0x0             de: 0x0

sgt-valid: 0x0             inner-ip-ttl: 0x0

ip-da-multicast: 0x0             lisp-inst-id: 0x2c8004

lisp-flags: 0xc8            isis-mac-da-valid: 0x0

type: 0x0

shim-valid          : 0x0

segment-id-valid    : 0x0             copp                : 0x0

dti-type-vpnid      : 0x0             segment-id          : 0x0

ib-length-bundle    : 0x58840         mlh-type            : 0x5

ulh-type            : 0x4

source-ipv4-address: 10.0.200.64

destination-ipv4-address: 10.1.224.67

mim-destination-mac-address : 0000.0000.0000

mim-source-mac-address : 0000.0000.0000

destination-mac-address : 00c1.b1c9.c2c4

source-mac-address : 000d.0d0d.0d0d

Poiché la lunghezza del pacchetto l3 viene utilizzata come trigger, esiste la possibilità che l'ELAM venga attivato da pacchetti in background non destinati all'acquisizione. Pertanto, è indispensabile utilizzare altri campi nell'acquisizione per un doppio controllo incrociato dei risultati dell'acquisizione. In questo modo, il pacchetto acquisito viene allineato ai criteri desiderati, inclusi campi come IP di origine (sip), IP di destinazione (dip), time-to-live (ttl), indice di origine, ecc. Un'osservazione interessante è che, sebbene N7K non supporti l'uso del VXLAN VNID come trigger, nell'interprete di output il campo 'lisp-inst-id: 0x2c8004' corrisponde al VNID nell'intestazione VXLAN.

module-7(fln-l2-elam)# dec 0x2c8004

2916356

Leaf3# show system internal epm endpoint ip 172.28.1.20

MAC : 0000.2222.1202 ::: Num IPs : 1

IP# 0 : 172.28.1.20 ::: IP# 0 flags : host-tracked| ::: l3-sw-hit: Yes ::: flags2 :

Vlan id : 186 ::: Vlan vnid : 11494 ::: VRF name : zixu:vrf

BD vnid : 16482209 ::: VRF vnid : 2916356 /* Confirming the VNID from ACI LEAF side */

Phy If : 0x1a00b000 ::: Tunnel If : 0

Interface : Ethernet1/12

Flags : 0x80005c04 ::: sclass : 16388 ::: Ref count : 5

EP Create Timestamp : 01/22/2021 15:42:49.243582

EP Update Timestamp : 02/08/2021 11:26:52.882308

EP Flags : local|IP|MAC|host-tracked|sclass|timer|

module-7(fln-l2-elam)# show rbus

cp = 0x100a96fc, buf = 0x100a96fc, end = 0x100b5a4c

--------------------------------------------------------------------

Flanker Instance 00 - Capture Buffer On L2 RBUS:

Status(0x1102), TriggerWord(0x000), SampleStored(0x008),CaptureBufferPointer(0x000)

is_l2_egress: 0x0000, data_size: 0x018

[000]: 0015cb30 0000006d 20000000 03000000 00000000 00000000 00000014 2d8000a0 3c3c0000 00000000 02000000 0f000f00 0c001104 a0000000 20200000 00000000 0000

0000 00000400 00008000 005d0000 001e0002 2bd7c0cf f96002a0 000000ba

Printing packet 0

--------------------------------------------------------------------

L2 RBUS INGRESS CONTENT

--------------------------------------------------------------------

pad                 : 0x572c          valid               : 0x1

l2-rbus-trigger     : 0x1             sequence-number     : 0x60

rit-ipv4-id         : 0x0             ipv4-tunnel-encap   : 0x0

rit-mpls-rw         : 0x0             ml2-ptr             : 0x0

ml3-ptr             : 0x0             mark                : 0x0

result-cap3         : 0x0             di1-v5-delta-length : 0x0

di1-v5-delta-length-plus: 0x0             di1-v4-delta-length : 0x0

di1-v4-delta-length-plus: 0x0             di2-delta-length    : 0x0

di2-delta-length-plus: 0x0             ml2-delta-length    : 0x0

ml2-delta-length-plus: 0x0             ml3-delta-length    : 0x0

ml3-delta-length-plus: 0x0             s-vector            : 0x0

lcpu-ff-valid       : 0x0             sup-di-vqi          : 0x0

erspan-term-index-dir: 0x0             erspan-buffer-check : 0x0

l2-tunnel-decapped  : 0x0             l3-delta-length     : 0x0

rit-crc16-valid     : 0x1             rit-crc16           : 0x42d8

vntag-p             : 0x0             frr-recirc          : 0x0

ingress-lif         : 0x5             earl-proxy-vld      : 0x0

md-di-vld           : 0x0             rc                  : 0x0

segment-id-valid    : 0x0             ttl-out             : 0x1e

ttl-mid             : 0x1e            tos-out             : 0x0

tos-in              : 0x0             orig-vlan1          : 0x0

vlan1               : 0x0             source-peer-id      : 0x0

final-ignore-qoso   : 0x0             port-id             : 0x0

cr-type             : 0x1             pup-packet          : 0x0

bpdu                : 0x0             vdc                 : 0x0

tr                  : 0x0             de                  : 0x0

cos                 : 0x0             inner-drop-eligibility: 0x0

inner-cos           : 0x0             acos                : 0x0

di-ltl-index        : 0x3c            l3-multicast-di     : 0x3c

source-index        : 0x30            vlan                : 0x4

index-direct        : 0x0             di1-valid           : 0x1

vqi                 : 0x4a            di2-valid           : 0x0

v5-fpoe-idx         : 0x0             di2-fpoe-idx        : 0x0

l3-multicast-v5     : 0x0             dft                 : 0x0

dfst                : 0x0             l3-learning-ff      : 0x0

result-rbh          : 0x40            di2-cr-type         : 0x0

result-2            : 0x1             dtag-ftag           : 0x0

dtag-ttl            : 0x20            mac-in-mac-op       : 0x0

dvif                : 0x0             result-cap1         : 0x0

result-cap2         : 0x0             erspan-term         : 0x0

erspan-decap        : 0x0             dont-learn          : 0x0

routed-frame        : 0x1             copy-cause          : 0x0

l2-copy-cause       : 0x0             l3-rit-ptr          : 0x5d

sg-tag              : 0x0             trill-nh-id         : 0x0

ttl-in              : 0x1e            fc-up               : 0x0

up-did              : 0x0             did                 : 0x22bd

up-sid              : 0x0             sid                 : 0xf819ff

shim-l2-tunnel-encap: 0x0             shim-ls-hash        : 0xb

shim-rc             : 0x0             shim-lif            : 0x5

shim-replication-pkt: 0x0             shim-router-mac     : 0x1

shim-mark-enable    : 0x0             shim-qos-group-id   : 0x0

shim-destination-table-index: 0x5d            shim-acos-preserve  : 0x0

mim-destination-mac-address : 0000.0000.0000

mim-source-mac-address : 0000.0000.0000

module-7(fln-l2-elam)# show system internal pixmc info ltl-cb ltl 0x30

ltl  | ltl_type | if_index | lc_type | vdc | v4_fpoe | v5_fpoe | base_fpoe_idx | flag

0x0030 |    5    |    Eth7/1    |   2   |  4  |  0x00  |  0x00  |    0x0000    | 0x0

module-7(fln-l2-elam)# show system internal pixmc info ltl-cb ltl 0x3c

ltl  | ltl_type | if_index | lc_type | vdc | v4_fpoe | v5_fpoe | base_fpoe_idx | flag

0x003c |    5    |    Eth7/4    |   2   |  4  |  0x00  |  0x00  |    0x0000    | 0x0

La stessa metodologia funziona anche se si cerca di acquisire pacchetti Broadcast, Unknown Unicast e Multicast (BUM) all'interno di un BD di flooding ACI, è sufficiente impostare un ARP statico e puntare a un MAC inesistente sul proprio HOST, quindi avviare il PING nello stesso modo.

Informazioni correlate

È possibile fare riferimento a questi collegamenti per ulteriori dettagli su come utilizzare ELAM su diversi LC N7K:

- Panoramica su ELAM

- Procedura ELAM del modulo N7K serie M

- Procedura ELAM del modulo N7K F1

- Procedura ELAM del modulo N7K F2

- Procedura ELAM del modulo N7K M3

- Supporto tecnico Cisco e download