Sommario

Introduzione

Premesse

Intersight Connected ACI Fabric

Avvio rapido per risolvere gli errori

Passi dettagliati per la risoluzione degli errori

Convalida attivazione porte

Tramite interfaccia grafica APIC

Tramite la CLI dello switch

Convalida che entrambe le porte non sono state disabilitate/bloccate

Tramite interfaccia grafica APIC

Esegui risoluzione dei problemi di layer 1

Introduzione

In questo documento viene descritto come risolvere il problema relativo all'errore ACI F1394: interface-physical-down.

Premesse

Una porta Fabric è un'interfaccia che si connette tra uno switch Leaf in modalità ACI e uno switch Spine. Il codice di errore F1394 si verifica quando una qualsiasi di queste porte di fabric si blocca.

code : F1394

cause : interface-physical-down

descr : Port is down, reason:linkNotConnected(connected), used by:Fabric

dn : topology/pod-x/node-xxx/sys/phys-[eth1/x]/phys/fault-F1394

rule : ethpm-if-port-down-fabric

Se non sono presenti percorsi ridondanti, questo evento può causare un'interruzione o una riduzione delle prestazioni nel fabric.

Intersight Connected ACI Fabric

Questo guasto viene monitorato attivamente come parte degli accordi ACI proattivi.

Se si dispone di un'infrastruttura ACI connessa a Intersight, è stata generata una richiesta di assistenza per conto dell'utente per indicare che sono state trovate istanze di questo errore nell'infrastruttura ACI connessa a Intersight.

Avvio rapido per risolvere gli errori

1. Verificare che entrambe le estremità dei collegamenti siano abilitate. Tutte le porte sono abilitate per impostazione predefinita

2. Verificare che le interfacce in questione non siano state inserite manualmente in una blacklist

3. Procedere con la risoluzione dei problemi e l'isolamento del layer 1

Passi dettagliati per la risoluzione degli errori

Convalida attivazione porte

Tramite interfaccia grafica APIC

1. Selezionare Fabric > Inventory > Pod <#> > <nodeId> > Interfacce > Interfacce fisiche > ifId

2. Se non abilitato: fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare ‘Enable’ (Abilita)

Tramite la CLI dello switch

1. show interface <ifId>

2. show interface <ifId> status

3. show interface <ifId> transceiver

4. show interface <ifId> transceiver detail. Se il ricetrasmettitore supporta il monitoraggio ottico digitale (DOM, Digital Optical Monitoring) e il criterio DOM è attivato, è possibile controllare i livelli di luce.

Convalida che entrambe le porte non sono state disabilitate/bloccate

Tramite interfaccia grafica APIC

1. Selezionare Fabric > Inventory > Interfacce disabilitate e switch smantellati

2. Se presente: fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Elimina

Esegui risoluzione dei problemi di layer 1

1. Convalida della compatibilità ricetrasmettitore/foglia/versione utilizzando la matrice di compatibilità tra dispositivi ottici Cisco

2. Controllare lo stato dell'interfaccia, i dettagli del ricetrasmettitore e del Digital Optical Monitoring (DOM) dalla CLI dello switch utilizzando i comandi elencati al punto 1b.

3. Ricetrasmettitori o cavo DAC a entrambe le estremità

4. Verificare la presenza di potenziali problemi relativi alla lunghezza delle fibre e al pannello di applicazione delle patch, se presente nel percorso.

5. Fibra di scambio/assegno

6. Ricetrasmettitori check/swap o cavo DAC

7. Spostare l'interfaccia su Leaf, Spine uno alla volta per vedere se il problema segue transceiver/DAC/cavo o rimane con interfacce specifiche