Obiettivo

Il WAP125 Wireless-AC/N Dual Band Desktop Access Point con PoE è l'ultima aggiunta alla lista di punti di accesso wireless di Cisco. WAP125 utilizza la radio a doppia banda simultanea per una migliore copertura e capacità utente. Le interfacce LAN Gigabit Ethernet con Power over Ethernet (PoE) semplificano l'installazione flessibile e riducono i costi di cablaggio e cablaggio.

Per garantire un accesso guest altamente sicuro ai visitatori e ad altri utenti, WAP125 supporta un portale vincolato con più opzioni di autenticazione e la possibilità di configurare diritti, ruoli e larghezza di banda. Configurare un cluster di WAP per il roaming continuo all'interno di un campus e gestirli tramite un unico indirizzo IP.

Questo articolo illustra le specifiche del prodotto WAP125 Wireless-AC/N Dual Band Desktop Access Point con PoE.

Nota: Per ulteriori informazioni sul punto di accesso WAP125 Wireless-AC/N Dual Band Desktop con PoE, fare clic qui.

Specifiche del prodotto

Specifiche

Descrizione

Tipo di cablaggio

Categoria 5e o superiore

Antenne

Antenne interne ottimizzate per l'installazione a parete

Sistema operativo

Linux

Interfacce fisiche

Specifiche

Descrizione

Porte

1 - Ethernet 10/100/1000, con supporto per 802.3at. PoE

Pulsanti

Pulsante Reimposta

LED

Un LED multifunzione

Montaggio e sicurezza fisica

Opzioni di montaggio multiple

Staffa di montaggio inclusa per un facile montaggio a soffitto o a parete

Specifiche fisiche

Dimensioni fisiche

(L x P x A)

4,2" x 4,2" x 1,2"

Peso

480 g

Funzionalità di rete

Specifiche

Descrizione

Supporto VLAN

Sì

Numero di VLAN

1 VLAN di gestione più 16 VLAN per SSID (per radio)

Supplicant 802.1X

Sì

Mapping da SSID a VLAN

Sì

Selezione automatica del canale

Sì

Spanning Tree

Sì

Bilanciamento del carico

Sì

IPv6

Sì

Supporto host IPv6

IPv6 RADIUS, syslog, protocollo NTP (Network Time Protocol)

Livello 2

VLAN basate su 802.1Q, 32 VLAN attive più una VLAN di gestione

Sicurezza

Specifiche

Descrizione

WPA, WPA2

Sì, autenticazione Enterprise inclusa

Controllo degli accessi

Sì, ACL (Access Control List) di gestione più ACL MAC

Gestione sicura

HTTPS

Rilevamento punti di accesso non autorizzati

Sì

Prestazioni

Specifiche

Descrizione

Throughput wireless

Velocità di trasferimento dati fino a 1,2 Gb/s (il throughput reale può variare)

Supporto utenti consigliato

Fino a 128 utenti connessi, 32 utenti attivi per radio

Gestione di più punti di accesso

Single Point Setup

No

Numero di punti di accesso per cluster

8

Client attivi per cluster

240

Gestione

Protocolli di gestione

Browser Web, SNMP (Simple Network Management Protocol) v3, Bonjour

Gestione remota

Sì

Registrazione eventi

Syslog locale, remoto, avvisi e-mail

Diagnostica di rete

Registrazione e acquisizione dei pacchetti

Aggiornamento firmware Web

Aggiornamento del firmware tramite browser Web, file di configurazione importato ed esportato

Protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Client DHCP

Host IPv6

Sì

reindirizzamento HTTP

Sì

Wireless

Frequenza

Due radio simultanee (2,4 GHz e 5 GHz)

Tipo di radio e modulazione

Doppia radio, OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) IEEE 802.11 a/n: OFDM (BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256AM)

IEEE 802.11ac OFDM (BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM)

WLAN

802.11n/ac

MIMO 3x3 con due stream spaziali a 5 GHz

MIMO 3x3 con due stream spaziali a 2,4 GHz

Canali da 20, 40 e 80 Mhz per 802.11ac

20 e 40 Mhz per 802.11n

Velocità dati PHY fino a 1,2 Gb/s

Selezione dinamica della frequenza 802.11 (DFS)

Velocità dati supportate

802.11a/b/g:

54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6, 11, 5,5, 2 e 1 Mbps

802.11n: da 6,5 a 300 Mbps:

Larghezza di banda 20 MHz: MCS 0-15 per velocità dati supportate

Larghezza di banda di 40 MHz: MCS 0-15 per velocità dati supportate

802.11ac: Da 6,5 a 867 Mbps:

Larghezza di banda 20 MHz: MCS 0-9 per velocità dati supportate

Larghezza di banda di 40 MHz: MCS 0-9 per velocità dati supportate

Larghezza di banda a 80 MHz: MCS 0-9 per velocità dati supportate

Potenza in uscita del trasmettitore

2,4 GHz, 5 GHz

Memoria di sistema

256 MB

Flash da 128 MB