Obiettivo

Il punto di accesso esterno WAP571E Wireless-AC/N a doppia radio è un punto di accesso wireless (WAP) di classe aziendale ad alte prestazioni e sicurezza, progettato per offrire una connettività wireless conveniente agli spazi esterni.

L'obiettivo di questo articolo è quello di fornire informazioni generali sul WAP571E.

Dispositivi interessati

- WAP571E

Caratteristiche del prodotto

- Connettività 802.11ac per esterni a costi contenuti fino a 1,9 Gb/s

- MIMO (Multiple Input Multiple Output) 3x3 con tre flussi spaziali a 5 GHz e 2,4 GHz

- Enclosure IP66 per esterni

- Single Point Setup

- Due porte Gigabit Ethernet LAN (Local Area Network)

- WPA2, 802.1X con RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) e rilevamento di punti di accesso non autorizzati.

- Portale vincolato con più diritti e ruoli

- Installazione semplice e utility intuitiva basata su Web

- Supporto PoE (Power over Ethernet)

Impostazioni predefinite

Parametro

Valore predefinito

Username

cisco

Password

cisco

Indirizzo IP LAN

Indirizzo DHCP assegnato dal server

IP LAN di fallback

192.168.1.245

Subnetwork mask

255.255.255.0

Specifiche del prodotto

Specifiche

Descrizione

Standard

IEEE 802.11ac, 802.11a, 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.3af, 802.3u, 802.1X (autenticazione di sicurezza), 802.1Q (VLAN), 802.1D (Spanning Tree), 802.11i (sicurezza WPA2), 802.11e (QoS wireless) IPv4 (RFC 791), IPv6 (RFC 2460)

Porte

Due autorilevamento LAN Gigabit Ethernet

Tipo di cablaggio

Categoria 5e o superiore

Antenne

Antenne interne ottimizzate per l'installazione a parete

Indicatori LED

Un LED

Sistema operativo

Linux

Interfacce fisiche

Porte

2 Ethernet 10/100/1000, con supporto per 802.3at su PoE, è supportata solo su una porta e non su due porte

Pulsanti

Pulsante Reimposta

LED

Un LED multifunzione

Specifiche fisiche

Dimensioni fisiche

(L x P x A)

9,05" x 7,87" x 1,96" (230 x 200 x 50 mm)

Peso

2,97 lb o 1350 g

Funzionalità di rete

Supporto VLAN

Sì

Numero di VLAN

1 VLAN di gestione più 32 VLAN per SSID

Supplicant 802.1X

Sì

Mapping da SSID a VLAN

Sì

Selezione automatica del canale

Sì

Spanning Tree

Sì

Bilanciamento del carico

Sì

IPv6

Sì

Supporto host IPv6

IPv6 RADIUS, syslog, protocollo NTP (Network Time Protocol)

Livello 2

VLAN basate su 802.1Q, 32 VLAN attive più una VLAN di gestione

Sicurezza

WPA, WPA2

Sì, autenticazione Enterprise inclusa

Controllo degli accessi

Sì, ACL (Access Control List) di gestione più ACL MAC

Gestione sicura

HTTPS

Trasmissione SSID

Sì

Rilevamento punti di accesso non autorizzati

Sì

Montaggio e sicurezza fisica

Possibilità di installazione multipla

Staffa di montaggio inclusa per una facile installazione a parete o a palo

QoS (Quality of Service)

QoS

Specifiche WMM (Wi-Fi Multimedia and Traffic Specification), QoS client

Prestazioni

Throughput wireless

Velocità di trasferimento dati fino a 1,9 Gb/s (il throughput reale può variare)

Supporto utenti consigliato

Fino a 200 utenti connessi, 50 utenti attivi per radio

Gestione di più punti di accesso

Single Point Setup

Sì

Numero di punti di accesso per cluster

16

Client attivi per cluster

960

Configurazione

Interfaccia utente Web

Utility basata su Web incorporata per una configurazione semplice basata su browser (HTTP/HTTPS)

Gestione

Protocolli di gestione

Browser Web, SNMP (Simple Network Management Protocol) v3, Bonjour

Gestione remota

Sì

Registrazione eventi

Syslog locale, remoto, avvisi e-mail

Diagnostica di rete

Registrazione e acquisizione dei pacchetti

Aggiornamento firmware Web

Aggiornamento del firmware tramite browser Web, file di configurazione importato ed esportato

Protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Client DHCP

Host IPv6

Sì

reindirizzamento HTTP

Sì

Wireless

Frequenza

Due radio simultanee (2,4 GHz e 5 GHz)

Tipo di radio e modulazione

Doppia radio, OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) IEEE 802.11 a/n: OFDM (BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256AM)

IEEE 802.11ac OFDM (BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM)

WLAN

802.11n/ac

MIMO 3x3 con 3 flussi spaziali a 5 GHz e 2,4 GHz

21 per la larghezza di banda di 20 MHz; 9 per la larghezza di banda di 40 MHz; 4 per larghezza di banda di 80 MHz

1 per la larghezza di banda di 20 MHz; 7 per larghezza di banda di 40 MHz

selezione dinamica della frequenza 802.11 (DFS)

Velocità dati supportate

IEEE 802.11b DSSS (1/2/5,5/11)

IEEE 802.11g OFDM (12/06/18/24/36/48/54)

IEEE 802.11n: vedere la tabella seguente

IEEE 802.11b a 12,94 MHz

IEEE 802.11g a 24,49 MHz

EEE 802.11n MCS0 (HT20): 27,44 MHz

MCSO IEEE 802.11n (HT40): 36,18 MHz

IEEE 802.11b 29,76 dBm

IEEE 802.11g 29,24 dBm

IEEE 802.11n MCS0 (HT20): 29,25 dBm

IEEE 802.11n MCS0 (HT40): 23,81 dBm

Banda di frequenza e canali operativi

Banda di frequenza

Nr. canale

Frequenza

Nr. canale

Frequenza

2400-2483,5 MHz

1

2.412 MHz

7

2.442 MHz

2

2.417 MHz

8

2.447 MHz

3

2.422 MHz

9

2.452 MHz

4

2.427 MHz

10

2.457 MHz

5

2.432 MHz

11

2.462 MHz

6

2.437 MHz

-

-

Banda 1 5150-5250 MHz

36

5.180 MHz

44

-

38

5.190 MHz

46

-

40

5.200 MHz

48

-

42

5.210 MHz

-

-

52

5.260 MHz

60

-

54

5.270 MHz

62

-

Banda 2 520-5350 MHz

56

5.280 MHz

64

-

58

5.290 MHz

-

-

100

5.500 MHz

112

-

102

5.510 MHz

116

-

104

5.520 MHz

132

-

Banda 5470-5275 MHz

106

5.530 MHz

134

-

108

5.540 MHz

136

-

110

5.550 MHz

140

-

149

5.745 MHz

157

-

151

5.755 MHz

159

-

153

5.765 MHz

161

-

155

5.775 MHz

165

-

Potenza di uscita trasmessa

2,4 GHz

802.11b: 20,0 +/- 1,5 dBm a CH6, tutte le velocità

802.11g: 20,0 +/- 1,5 dBm a CH6, 6 Mbps

802.11g: 17,0 +/- 1,5 dBm a CH6, 54 Mbps

802.11n (HT20): 20,0 +/- 1,5 dBm a CH6 MCS0

802.11n (HT20): 17,0 +/- 1,5 dBm a CH6 MCS7

802.11n (HT40): 16,0 +/- 1,5 dBm a CH6 MCS7

5 GHz UNII-1 (5150~5250 MHz)

802.11a: 22,0 +/- 1,5 dBm a 6 Mbps

802.11a: 22,0 +/- 1,5 dBm a 54 Mbps

802.11ac (HT20): 22,0 +/- 1,5 dBm a MCS0

802.11ac (HT20): 14,0 +/- 1,5 dBm a MCS9

802.11ac (HT40): 21,0 +/- 1,5 dBm a MCS0

802.11ac (HT40): 14,0 +/- 1,5 dBm a MCS9

802.11ac (HT80): 20,0 +/- 1,5 dBm a MCS0

802.11ac (HT80): 14,0 +/- 1,5 dBm a MCS9

5 GHz UNII-2 (5250 - 5350 MHz)/UNII-2 Extended (5470 - 5725 MHz)

802.11a: 18,0 +/- 1,5 dBm a 6 Mbps

802.11a: 18,0 +/- 1,5 dBm a 54 Mbps

802.11ac (HT20): 18,0 +/- 1,5 dBm a MCS0

802.11ac (HT20): 14,0 +/- 1,5 dBm a MCS9

802.11ac (HT40): 18,0 +/- 1,5 dBm a MCS0

802.11ac (HT40): 14,0 +/- 1,5 dBm a MCS9

802.11ac (HT80): 14,0 +/- 1,5 dBm a MCS9

5 GHz UNII-3 (5725 MHz~5850 MHz)

802.11a: 22,0 +/- 1,5 dBm a 6 Mbps

802.11a: 22,0 +/- 1,5 dBm a 54 Mbps

802.11ac (HT20): 22,0 +/- 1,5 dBm a MCS0

802.11ac (HT20): 14,0 +/- 1,5 dBm a MCS9

802.11ac (HT40): 21,0 +/- 1,5 dBm a MCS0

802.11ac (HT40): 14,0 +/- 1,5 dBm a MCS9

802.11ac (HT80): 20,0 +/- 1,5 dBm a MCS0

802.11ac (HT80): 14,0 +/- 1,5 dBm a MCS9

Temperatura di esercizio

da -40° a 55°C (da -40° a 131°F) con caricamento solare o da -40 a 65°C (da -40° a 149°F) senza caricamento solare

Temperatura di conservazione

Da -50 a 70°C

Umidità di esercizio

Dal 5% al 95% senza condensa

Umidità di conservazione

Dal 5% al 90% senza condensa

Memoria di sistema

256 MB

Flash da 128 MB