Obiettivo

Il punto di accesso WAP571 Wireless-AC/N Premium a doppia radio con PoE utilizza la radio simultanea a doppia banda per migliorare la copertura e la capacità dell'utente. La tecnologia MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) 3x3 con tre flussi spaziali consente al punto di accesso di funzionare al massimo delle prestazioni sia nella frequenza a 5 GHz che a 2,4 GHz. Le interfacce LAN Gigabit Ethernet con Power over Ethernet (PoE) semplificano l'installazione flessibile e riducono i costi di cablaggio e cablaggio. La funzionalità QoS (Quality of Service) intelligente consente di assegnare le priorità al traffico sensibile alla larghezza di banda per le applicazioni VoIP (Voice over IP) e video.

Per garantire un accesso guest altamente sicuro ai visitatori e ad altri utenti, WAP571 supporta un portale vincolato con più opzioni di autenticazione e la possibilità di configurare diritti, ruoli e larghezza di banda. Una pagina di login guest personalizzata consente di presentare un messaggio di benvenuto e di accedere ai dettagli, e rinforza il vostro marchio con i logo aziendali.

In questo articolo vengono illustrate le caratteristiche e le funzioni del punto di accesso a doppia radio WAP571 Wireless-AC/N Premium con PoE.

Dispositivi interessati

- WAP571

Caratteristiche del prodotto

- Supporto radio simultaneo dual-band fino a 1,3 Mbps su una radio a 5,0 GHz e 600 Mbps su una radio a 2,4 GHz per ottenere il massimo dalla capacità e dalla copertura

- MIMO 3x3 con tre flussi spaziali a 5,0 GHz e 2,4 GHz per prestazioni massime

- Single Point Setup, una tecnologia senza controller, semplifica l'installazione e la gestione di più punti di accesso senza richiedere hardware aggiuntivo

- Le interfacce LAN Ethernet da due Gigabit possono consentire un uplink ad alta velocità alla rete cablata e il supporto dell'aggregazione dei collegamenti per aumentare la larghezza di banda complessiva tra le due porte

- Protezione efficace, inclusi WPA2, 802.1X con autenticazione RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Server), autenticazione protetta e rilevamento di punti di accesso non autorizzati, per proteggere le informazioni aziendali riservate

- Il supporto di un portale vincolato facilita l'accesso guest personalizzato e altamente sicuro con più diritti e ruoli

- L'installazione semplice tramite una procedura guidata di installazione e una configurazione intuitiva basata su Web facilitano l'installazione e la configurazione in pochi minuti

- Il supporto per PoE consente un'installazione semplice senza costosi cablaggi aggiuntivi

- Il design elegante con diverse antenne interne e un kit di montaggio versatile consente l'installazione su soffitto, parete o desktop

- QoS intelligente assegna la priorità al traffico di rete per garantire il funzionamento ottimale delle applicazioni di rete critiche

- La modalità di sospensione a risparmio energetico e le funzioni di controllo delle porte contribuiscono ad aumentare l'efficienza energetica.

- La modalità Workgroup Bridge consente di espandere la rete connettendosi in modalità wireless a una seconda rete Ethernet

- Il supporto per IPv6 consente di installare applicazioni di rete e sistemi operativi futuri senza costosi aggiornamenti

- Una garanzia hardware limitata per la massima tranquillità

Specifiche del prodotto

Specifiche

Descrizione

Standard

IEEE 802.11ac, 802.11a, 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.3af, 802.3u, 802.1X (autenticazione di sicurezza), 802.1Q (VLAN), 802.1D (Spanning Tree), 802.11i (sicurezza WPA2), 802.11e (QoS wireless) IPv4 (RFC 791), IPv6 (RFC 2460)

Porte

2 Rilevamento automatico LAN Gigabit Ethernet

Tipo di cablaggio

Categoria 5e o superiore

Antenne

Antenne interne ottimizzate per l'installazione a parete o a soffitto

Indicatori LED

Un LED

Sistema operativo

Linux

Interfacce fisiche

Porte

2 - Ethernet 10/100/1000, con supporto per 802.3at in modalità PoE, è supportata solo su 1 porta e non su 2 porte

Pulsanti

Pulsante Reimposta

Slot

Slot per blocco Kensington

LED

Un LED multifunzione

Specifiche fisiche

Dimensioni fisiche

9,05" x 9,05" x 1,57" (230 x 230 x 40 mm)

Peso

778 g

Funzionalità di rete

Supporto VLAN

Sì

Numero di VLAN

1 VLAN di gestione più 32 VLAN per SSID

Supplicant 802.1X

Sì

Mappatura da SSID a VLAN

Sì

Selezione automatica del canale

Sì

Spanning Tree

Sì

Bilanciamento del carico

Sì

IPv6

Sì

- Supporto host IPv6

- IPv6 RADIUS, syslog, protocollo NTP (Network Time Protocol)

Livello 2

VLAN basate su 802.1Q, 32 VLAN attive più 1 VLAN di gestione

Sicurezza

WPA, WPA2

Sì, autenticazione Enterprise inclusa

Controllo dell'accesso

Sì, ACL (Access Control List) di gestione più ACL MAC

Gestione sicura

HTTPS

Trasmissione SSID

Sì

Rilevamento punti di accesso non autorizzati

Sì

Montaggio e sicurezza fisica

Opzioni di montaggio multiple

Staffa di montaggio inclusa per un facile montaggio a soffitto o a parete

Blocco di sicurezza fisica

Slot per blocco di sicurezza Kensington

Quality of Service (QoS)

QoS

Specifiche WMM (Wi-Fi Multimedia and Traffic Specification), QoS client

Prestazioni

Throughput wireless

Fino a 1,9 Gb/s di dati (il throughput reale può variare)

Supporto utenti consigliato

Fino a 200 utenti connessi, 50 utenti attivi per radio

Gestione di più punti di accesso

Single Point Setup

Sì

Numero di punti di accesso per cluster

16

Client attivi per cluster

960

Configurazione

Interfaccia utente Web

Utility basata su Web incorporata per una configurazione semplice basata su browser (HTTP/HTTPS)

Gestione

Protocolli di gestione

Browser Web, SNMP (Simple Network Management Protocol) v3, Bonjour

Gestione remota

Sì

Registrazione eventi

Syslog locale, remoto, avvisi e-mail

Diagnostica di rete

Registrazione e acquisizione dei pacchetti

Aggiornamento firmware Web

Aggiornamento del firmware tramite browser Web, file di configurazione importato o esportato

Protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Client DHCP

Host IPv6

Sì

Reindirizzamento HTTP

Sì