Obiettivo

Nella pagina System Summary (Riepilogo sistema) di WAP551 e WAP561 vengono visualizzate le informazioni di base sull'hardware e sul software. Questa pagina consente anche di visualizzare le informazioni di base sui servizi gestiti dal punto di accesso e sul protocollo utilizzato dal servizio su WAP551 e WAP561.

In questo documento viene illustrato lo stato del riepilogo del sistema e le statistiche di rete sui punti di accesso Cisco WAP551 e WAP561.

Dispositivi interessati

· WAP551

· WAP561

Versione del software

· v1.0.4.2

Stato riepilogo sistema

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere Stato e statistiche > Riepilogo sistema. Viene visualizzata la pagina Riepilogo del sistema.

Nell'area Riepilogo del sistema vengono visualizzate le seguenti informazioni:

· PID VID: visualizza l'ID prodotto (PID) e l'ID versione (VID) del punto di accesso.

· Numero di serie - Visualizza il numero di serie del punto di accesso.

· Indirizzo MAC di base - Visualizza l'indirizzo MAC del punto di accesso.

· Firmware Version (Active Image): visualizza la versione del firmware attualmente in uso sul punto di accesso.

Nota: WAP551 e WAP561 conservano due immagini del firmware. Uno è attivo alla volta. Se l'immagine attiva si interrompe durante l'avvio, l'altra viene caricata e diventa attiva.

· Checksum MD5 del firmware (immagine attiva): visualizza la somma dei controlli Message Digest5 (MD5) del firmware attualmente in uso. Questo checksum è il valore hash creato al termine dell'aggiornamento del firmware. Viene creato per controllare con il valore hash di checksum fornito dal sito Web da cui è stato scaricato il firmware. Se i valori hash corrispondono, significa che il firmware è stato scaricato correttamente. Ciò consente anche di verificare l'integrità del firmware.

· Versione firmware (non attiva): il numero di versione firmware dell'immagine di backup salvata.

· Checksum MD5 del firmware (non attivo) - Il checksum per l'immagine di backup salvata è il WAP. Questo campo visualizza ERROR! se non è presente alcuna immagine di backup salvata sul WAP.

· Host Name: visualizza il nome host assegnato al dispositivo.

· Tempo di attività del sistema: visualizza il tempo in giorni, ore e minuti durante il quale il punto di accesso è stato in funzione ininterrottamente dall'ultimo riavvio.

· Ora di sistema - Visualizza l'ora di sistema corrente.

Stato statistiche di rete

La pagina Riepilogo sistema consente di visualizzare la tabella Servizio TCP/UDP che mostra le statistiche di rete:

Nella tabella Servizio TCP/UDP vengono visualizzate alcune informazioni di base sui protocolli e i servizi che funzionano sul WAP. La tabella contiene i campi riportati di seguito.

· Servizio: il nome del servizio di cui vengono visualizzate le informazioni

· Protocollo: il protocollo del livello di trasporto utilizzato dal servizio.

· Indirizzo IP locale: l'indirizzo IP di un dispositivo remoto a cui il servizio connette il WAP. Tutti indica che qualsiasi indirizzo IP del dispositivo può utilizzare questo servizio.

· Local Port: il numero di porta del WAP assegnato al servizio.

· Indirizzo IP remoto: visualizza l'indirizzo IP di un host remoto, se in uso. Il valore Tutto indica che il servizio può essere utilizzato da tutti gli host remoti della rete.

· Remote Port: numero di porta di qualsiasi dispositivo remoto in comunicazione con questo servizio.

· Stato connessione: lo stato corrente del servizio. Per UDP questo stato viene visualizzato solo come Stato attivo. Lo stato si dice allora stabilito. Lo stato del protocollo TCP può essere uno dei seguenti:

- In attesa di rilevare la richiesta di connessione.

- Stabilito — è stato stabilito il collegamento.

- Attivo: connessione stabilita e scambi di pacchetti in corso.

- Tempo di attesa - In attesa che trascorra il periodo di timeout dopo l'avvio della sequenza di chiusura per una connessione.

Passaggio 2. (Facoltativo) Per eseguire l'aggiornamento allo stato corrente, fare clic su Aggiorna.