Obiettivo

Gli eventi di sistema sono attività del sistema che possono richiedere attenzione e le azioni necessarie per eseguire il sistema senza problemi e prevenire errori. Questi eventi vengono registrati come registri. Per informare il personale responsabile in modo che possa intraprendere le azioni necessarie quando si verifica un evento, i registri possono essere inviati tramite avvisi via e-mail. Questo documento spiega la configurazione di tali avvisi e-mail sui punti di accesso WAP551 e WAP561.

Dispositivi interessati

· WAP551

· WAP561

Versione del software

•1.0.4.2

Configurazione dell'avviso e-mail

Passaggio 1. Accedere all'utilità Configurazione punto di accesso e scegliere Viene visualizzata la pagina di avviso e-mail:Amministrazione > Avviso e-mail.

Configurazione globale

Passaggio 1. Selezionare Abilita nel campo Modalità amministrativa per abilitare la funzione di avviso tramite posta elettronica a livello globale.

Passaggio 2. Immettere un indirizzo e-mail nel campo Indirizzo e-mail. Questo indirizzo viene visualizzato come mittente dell'avviso e-mail. Il valore predefinito è null.

Passaggio 3. Nel campo Durata log, immettere l'intervallo di tempo (in minuti) con cui gli avvisi e-mail devono essere inviati agli indirizzi e-mail configurati. L'impostazione predefinita è 30 minuti.

Passaggio 4. Dall'elenco a discesa Gravità messaggio programmato, scegliere il livello di severità desiderato per il messaggio. I messaggi di posta elettronica con i registri vengono inviati per tutti gli eventi con un livello di protezione uguale o superiore al livello scelto.

· Emergenza: questo tipo di messaggio viene inviato all'utente quando il dispositivo si trova in una situazione critica ed è necessaria un'attenzione immediata.

· Avviso: questo tipo di messaggio viene inviato all'utente quando si verifica un'azione diversa dalla configurazione normale.

· Critico: questo tipo di messaggio viene inviato all'utente quando una porta non è attiva o non è possibile accedere alla rete. È necessaria un'azione immediata.

· Errore - Questo tipo di messaggio viene inviato all'utente quando si verifica un errore di configurazione.

· Avviso: questo tipo di messaggio viene inviato quando un utente tenta di accedere alle aree non limitate.

· Avviso: questo tipo di messaggio viene inviato all'utente in caso di modifiche a bassa priorità nella rete.

· Info - Questo tipo di messaggio viene inviato all'utente per descrivere il comportamento della rete.

· Debug — Questo tipo di messaggio viene inviato all'utente con i log del traffico di rete.

· Nessuno: non vengono inviati messaggi di gravità.

Passaggio 5. Dall'elenco a discesa Gravità messaggio urgente, scegliere il tipo di messaggio urgente appropriato. I messaggi di log di questo livello di gravità o superiore vengono inviati immediatamente all'indirizzo e-mail configurato. Le opzioni sono le stesse del passo 4. Il valore predefinito è Alert.

Passaggio 6. Continuare con la configurazione successiva o scorrere verso il basso nella pagina e fare clic su Salva per salvare la configurazione corrente.

Configurazione server di posta

Passaggio 1. Immettere il nome host o l'indirizzo IP valido del server di posta nel campo Indirizzo/nome IPv4 server.

Passaggio 2. Dal campo Crittografia dati, scegliere la modalità di sicurezza dell'e-mail inviata. Le opzioni sono il protocollo TLS (Transport Layer Security) o il protocollo Open predefinito. TLSv1 (Transport Layer Security versione 1) è un protocollo di crittografia che fornisce protezione e integrità dei dati. Se si sceglie Apri protocollo, ignorare il passaggio 10 poiché i campi Nome utente e Password sono disabilitati se si sceglie Apri protocollo.

Passaggio 3. Immettere il numero di porta del server di posta nel campo Porta. Il valore predefinito è 465.

Passaggio 4. Se la modalità di protezione scelta nel passaggio 8 è TLSv1, immettere il nome utente e la password per l'autenticazione nei campi Nome utente e Password.

Passaggio 5. Continuare con la configurazione successiva o scorrere verso il basso nella pagina e fare clic su Salva per salvare la configurazione corrente.

Configurazione messaggio

Passaggio 1. Immettere fino a tre indirizzi di posta elettronica validi nel campo Indirizzo posta elettronica destinatario 1, 2, 3 a cui inviare i messaggi di avviso tramite posta elettronica.

Passaggio 2. Nel campo Oggetto del messaggio di posta elettronica immettere una stringa da visualizzare come oggetto del messaggio.

Passaggio 3. Fare clic su Test Mail per convalidare le credenziali del server di posta configurato. In questo modo, viene inviato un messaggio e-mail agli indirizzi configurati per verificare che la configurazione funzioni.

Passaggio 4. Fare clic su Save per salvare le impostazioni.