Obiettivo

Un indirizzo IP può essere assegnato in due modi, tramite il protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) o tramite routing statico manuale. Per impostazione predefinita, il client DHCP su WAP551 o WAP561 richiede automaticamente informazioni sulla rete. In assenza di un server DHCP nella rete, viene utilizzato l'indirizzo IP predefinito. È inoltre possibile scegliere di utilizzare un indirizzo IP statico, nel qual caso è necessario disabilitare il client DHCP e assegnare manualmente l'indirizzo IP e altre informazioni di rete. È possibile configurare le impostazioni IPv4 per apportare tali modifiche.

In questo documento viene spiegato come configurare le impostazioni IPv4 sui punti di accesso WAP551 e WAP561.

Dispositivi interessati

· WAP551

· WAP561

Versione del software

•1.0.4.2

Impostazioni IPv4 automatiche tramite il protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere LAN > Impostazioni VLAN e IPv4. Viene visualizzata la pagina VLAN e indirizzo IPv4:

Passaggio 2. In IPv4 Settings, fare clic sul pulsante di opzione DHCP nel campo Connection Type (Tipo di connessione). In questo modo il protocollo WAP (Wireless Application Protocol) ottiene automaticamente i valori per i campi Indirizzo IP locale, Subnet Mask e Gateway predefinito dal server DHCP.

Passaggio 3. Fare clic sul pulsante di opzione desiderato nel campo Domain Name Servers (Server dei nomi di dominio).

· Dinamico: per acquisire gli indirizzi dei server DNS primario e secondario da un server DHCP nella LAN.

· Manuale: per configurare manualmente uno o più indirizzi di server DNS. Immettere fino a due indirizzi IP nelle caselle di testo successive. Il secondo indirizzo è facoltativo.

Passaggio 4. Fare clic su Save per salvare le impostazioni.

Impostazioni IPv4 statiche

Nota: Se si è scelto di eseguire la configurazione DHCP sopra descritta, non configurare la configurazione manuale descritta di seguito. È necessaria solo una di queste configurazioni.

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere LAN > Impostazioni VLAN e IPv4. Viene visualizzata la pagina VLAN e indirizzo IPv4:

Passaggio 2. In Impostazioni IPv4, fare clic su IP statico nel campo Tipo di connessione. È quindi necessario assegnare manualmente un indirizzo IP al punto di accesso.

Passaggio 3. Immettere un indirizzo IP per il punto di accesso nel campo Indirizzo IP statico. Questo indirizzo IP deve essere univoco per la rete.

Passaggio 4. Immettere la subnet mask della rete nel campo Subnet mask. La maschera predefinita è 255.255.255.0.

Passaggio 5. Immettere l'indirizzo IP del gateway predefinito nel campo Gateway predefinito. Il gateway predefinito è il router che connette una rete a una rete esterna, come Internet. Quando l'indirizzo IP di destinazione di un pacchetto non è noto, in genere viene inviato al gateway predefinito.

Passaggio 6. Immettere manualmente l'indirizzo IP del server DNS (Domain Name System) nei campi Server dei nomi di dominio. Questo indirizzo viene in genere fornito dal provider di servizi Internet (ISP). L'indirizzo IP del secondo server DNS è facoltativo.

Passaggio 7. Fare clic su Save per salvare le impostazioni.