Obiettivo

In questo breve articolo viene illustrato il motivo per cui la funzionalità Spectrum Analyzer potrebbe non funzionare più.

Dispositivi interessati | Versione firmware

- WAP571 | 1.1.0.3

- WAP581 | 1.0.3.1

Ecco la proposta

Le cose cambiano, ed è proprio quello che è successo. All'inizio del 2021, la maggior parte dei browser Web non supporta più Flash e utilizzerà invece HTML5.

Per il corretto funzionamento della funzionalità Spectrum Analyzer, è necessario disporre di Flash. Pertanto, questa funzione non sarà disponibile da questo punto in avanti.

Non abbiate paura, oltre a questa funzionalità di risoluzione dei problemi, WAP571 e WAP581 continueranno a funzionare come al solito!

Conclusioni

Non c'è bisogno di fare nulla, volevamo solo informarti subito per evitare confusione.