Obiettivo

Il punto di accesso WAP581 Wireless-AC/N a doppia radio con LAN 2,5 GbE offre una connettività wireless sicura e affidabile. Consente di migliorare la copertura Wi-Fi e la connettività della tecnologia radio a doppia banda simultanea. Dotato di interfacce LAN (Local Area Network) Gigabit Ethernet con Power over Ethernet (PoE), il punto di accesso WAP581 ad alte prestazioni semplifica l'installazione flessibile e riduce i costi di cablaggio.

Per fornire un accesso altamente sicuro ai guest e ad altri utenti, WAP581 dispone di un portale vincolato con più opzioni di autenticazione e la possibilità di configurare diritti, ruoli e larghezza di banda.

Questo articolo illustra le specifiche del prodotto WAP581 Wireless-AC/N Dual Radio Access point. Per ulteriori informazioni sul WAP581 Wireless AC/N Dual Radio Access Point con LAN 2,5 GbE, fare clic qui.

Specifiche del prodotto

Specifiche

Descrizione

Standard

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 802.3af, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Tipo di cablaggio

Categoria 5e o superiore

Antenne

4 antenne a dipolo integrate interne

Sistema operativo

Linux

Alimentazione

PoE 802.3af/at (48 v)

Voltaggio 48 V richiesto

Interfacce fisiche

Specifiche

Descrizione

Porte

2x rete/alimentazione, 1x Ethernet 10BASE-T/1000BASE-TX 1x Ethernet 2.5G (multi-Gigabit)

Pulsanti

Pulsante Reimposta

LED

LED multifunzione, LAN

Montaggio e sicurezza fisica

Opzioni di montaggio multiple

Staffa di montaggio inclusa per un facile montaggio a soffitto o a parete

Specifiche fisiche

Dimensioni fisiche

(L x P x A)

24,13 x 21,59 cm

Peso

1360,78 g

Funzionalità di rete

Specifiche

Descrizione

Supporto VLAN

Sì

Numero di VLAN

1 VLAN di gestione più 16 VLAN per SSID (per radio)

Supplicant 802.1X

Sì

Mapping da SSID a VLAN

Sì

Selezione automatica del canale

Sì

Spanning Tree

Sì

Bilanciamento del carico

Sì

IPv6

Sì

Supporto host IPv6

IPv6 RADIUS, syslog, protocollo NTP (Network Time Protocol)

Livello 2

VLAN basate su 802.1Q, 32 VLAN attive più una VLAN di gestione

Supporto DHCP

Sì

Supporto Syslog

Sì

WDS (Wireless Distribution System)

Sì

WMM (Wi-Fi Multimedia)

Sì

QoS (Quality of Service)

Sì, QoS (Intelligent Quality of Service)

Wi-Fi Protected Setup

Sì

Captive Portal

Sì

Analisi dello spettro RF

Sì

Single Point Setup

Sì

Sicurezza

Specifiche

Descrizione

WPA2

Sì, autenticazione Enterprise inclusa

Controllo degli accessi

Sì, ACL (Access Control List) di gestione più ACL MAC

Gestione sicura

HTTPS

Rilevamento punti di accesso non autorizzati

Sì

802.1X

Sì, con autenticazione RADIUS

Rilevamento punti di accesso non autorizzati

Sì

Prestazioni

Specifiche

Descrizione

Throughput wireless

Velocità di trasferimento dati fino a 1,2 Gb/s (il throughput reale può variare)

Supporto utenti consigliato

Fino a 128 utenti connessi, 32 utenti attivi per radio

Gestione di più punti di accesso

Single Point Setup

Sì

Numero di punti di accesso per cluster

8

Client attivi per cluster

240

Gestione

Protocolli di gestione

Browser Web, SNMP (Simple Network Management Protocol) v3, Bonjour

Gestione remota

Sì

Registrazione eventi

Syslog locale, remoto, avvisi e-mail

Diagnostica di rete

Registrazione e acquisizione dei pacchetti

Aggiornamento firmware Web

Aggiornamento del firmware tramite browser Web, file di configurazione importato ed esportato

Protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Client DHCP

Host IPv6

Sì

Pianificazione Wi-Fi

Può essere configurato per controllare l'accesso Wi-Fi durante e dopo l'orario di lavoro.

reindirizzamento HTTP

Sì

Wireless

Frequenza

Due radio simultanee (2,4 GHz e 5 GHz)

Tipo di radio e modulazione

Doppia radio, OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) IEEE 802.11 a/n: OFDM (BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256AM)

IEEE 802.11ac OFDM (BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM)

WLAN

802.11n/ac

MIMO 3x3 con due stream spaziali a 5 GHz

MIMO 3x3 con due stream spaziali a 2,4 GHz

Canali da 20, 40 e 80 Mhz per 802.11ac

20 e 40 Mhz per 802.11n

Velocità dati PHY fino a 2,8 Gb/s

Selezione dinamica della frequenza 802.11 (DFS)

Velocità dati supportate

802.11a/b/g:

- 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6, 11, 5,5, 2 e 1 Mbps

802.11n: da 6,5 a 300 Mbps:

- Larghezza di banda 20 MHz: MCS 0-15 per velocità dati supportate

- Larghezza di banda di 40 MHz: MCS 0-15 per velocità dati supportate

802.11ac: Da 6,5 a 867 Mbps:

- Larghezza di banda 20 MHz: MCS 0-9 per velocità dati supportate

- Larghezza di banda di 40 MHz: MCS 0-9 per velocità dati supportate

- Larghezza di banda a 80 MHz: MCS 0-9 per velocità dati supportate

Potenza di uscita trasmessa

2,4 GHz, 5 GHz

Memoria di sistema

256 MB

Flash da 128 MB