Obiettivo

I file di configurazione di backup consentono a un amministratore di rete di ripristinare il punto di accesso a una configurazione precedente. Gli amministratori di rete possono utilizzare i file di backup salvati per ripristinare i dispositivi in una configurazione funzionante nota.

L'obiettivo di questo articolo è quello di mostrare come scaricare ed eseguire il backup della configurazione di WAP371.

Dispositivi interessati

· WAP371

Versione del software

•1.1.2.3

Scarica/Backup file di configurazione

Backup del file di configurazione tramite TFTP

Seguire la procedura riportata di seguito per scaricare il file di configurazione tramite TFTP. Il protocollo TFTP (Trivial File Transfer Protocol) è una versione semplificata e non protetta del protocollo FTP (File Transfer Protocol). Viene utilizzato principalmente per aggiornare/eseguire il backup del firmware e per distribuire il software tra le reti aziendali. Il protocollo TFTP dispone di una configurazione server e client. WAP agisce come client TFTP.

Per questa operazione è necessario che nel PC sia installato un server TFTP. I server TFTP standard del settore, TFTPd32 o TFTPd64, possono essere scaricati Nota:qui.

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere Amministrazione > Scarica/Backup file di configurazione. Viene visualizzata la pagina Scarica/Backup file di configurazione:

Passaggio 2. Fare clic sul pulsante di opzione via TFTP per trasferire il file di configurazione tramite TFTP.

Passaggio 3. Fare clic sul pulsante di opzione Backup (da AP a PC) per eseguire il backup del file di configurazione dal punto di accesso al server TFTP.

Passaggio 4. Fare clic sul pulsante di scelta Tipo file di origine appropriato di cui eseguire il backup.

I tipi di file disponibili sono definiti come segue:

· Configurazione di avvio: la configurazione utilizzata dal punto di accesso per l'avvio. Il file della configurazione di avvio è memorizzato nella memoria flash.

· Configurazione di mirroring: se la configurazione di avvio non viene modificata per almeno 24 ore, viene automaticamente salvata in una configurazione di mirroring. La configurazione di mirroring può essere utilizzata per ripristinare una configurazione di sistema dopo un ripristino di fabbrica copiando la configurazione di mirroring nella configurazione di avvio. La configurazione di mirroring può essere selezionata solo quando si seleziona Backup (AP to PC) nel campo Azione di salvataggio.

Nota: La configurazione di backup può essere scaricata solo dal server TFTP al punto di accesso.

Passaggio 5. Inserire il nome del file di destinazione nel campo Nome file di destinazione.

Il nome del file di destinazione deve avere l'estensione .xml. Il file può essere denominato come desiderato e il nome selezionato non avrà alcun impatto sul funzionamento del punto di accesso.Nota:

Passaggio 6. Immettere l'indirizzo IP del server TFTP nel campo Indirizzo IPv4 server TFTP.

Passaggio 7. Fare clic su Save per salvare il file di configurazione sul server TFTP.

Verrà visualizzata la barra di stato Trasferimento file. A seconda del browser Web utilizzato, il file di configurazione verrà scaricato nella destinazione di download predefinita.

Scarica il file di configurazione tramite TFTP

Per scaricare il file di configurazione sul punto di accesso wireless (WAP) tramite TFTP, attenersi alla procedura descritta di seguito. Il protocollo TFTP (Trivial File Transfer Protocol) è una versione semplificata e non protetta del protocollo FTP (File Transfer Protocol). Viene utilizzato principalmente per aggiornare/eseguire il backup del firmware e per distribuire il software tra le reti aziendali. Il protocollo TFTP dispone di una configurazione server e client. WAP agisce come client TFTP.

Per questa operazione è necessario che nel PC sia installato un server TFTP. Nota:Qui è possibile scaricare un server TFTP standard del settore, TFTPd32 e TFTPd64.

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere Amministrazione > Scarica/Backup file di configurazione. Viene visualizzata la pagina Scarica/Backup file di configurazione:

Passaggio 2. Nel campo Transfer Method (Metodo di trasferimento), fare clic sul pulsante di opzione via TFTP per trasferire il file di configurazione tramite TFTP.

Passaggio 3. Nel campo Save Action, fare clic sul pulsante di opzione Download (da PC a punto di accesso) per scaricare il file di configurazione dal server TFTP al punto di accesso.

Passaggio 4. Immettere il nome del file da scaricare dal PC al punto di accesso nel campo Nome file di origine. Il file deve avere l'estensione xml e deve corrispondere al nome del file scaricato in precedenza.

Passaggio 5. Immettere l'indirizzo IP del server TFTP nel campo Indirizzo IPv4 server TFTP.

Passaggio 6. Nel campo Tipo file di destinazione, fare clic sul pulsante di opzione Configurazione di avvio o Configurazione di backup per il tipo di file di destinazione.

I tipi di file disponibili sono definiti come segue:

· Configurazione di avvio: la configurazione utilizzata dal punto di accesso per l'avvio. Il file della configurazione di avvio è memorizzato nella memoria flash.

· Configurazione di backup: copia di backup del file di configurazione che può essere utilizzata per ripristinare la configurazione in caso di arresto anomalo del punto di accesso. Il file della configurazione di backup viene salvato nella NVRAM o nella memoria permanente.

Passaggio 7. Fare clic su Salva.

Una volta ripristinata la configurazione, il dispositivo viene riavviato e riprende il normale funzionamento. Fino ad allora, non aggiornare il punto di accesso. Tutti i client sul punto di accesso potrebbero perdere la connessione all'access point durante il riavvio.Attenzione:

Backup del file di configurazione tramite HTTP/HTTPS

Seguire la procedura per eseguire il backup del file di configurazione tramite HTTP/HTTPS. È possibile scaricare o eseguire il backup dei file tramite il browser Web utilizzando il protocollo HTTP/HTTPS. Il protocollo HTTP (Hypertext Transfer Protocol) fornisce un semplice framework di autenticazione in attesa/risposta che può essere utilizzato da un client per fornire il framework di autenticazione.

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere Amministrazione > Scarica/Backup file di configurazione. Viene visualizzata la pagina Scarica/Backup file di configurazione:

Passaggio 2. Fare clic sul pulsante di opzione via HTTP/HTTPS per trasferire il file di configurazione tramite HTTP/HTTPS.

Passaggio 3. Fare clic sul pulsante di opzione Backup (da AP a PC) per eseguire il backup del file di configurazione dal punto di accesso al PC.

Passaggio 4. Nel campo Tipo file di origine, fare clic sul pulsante di opzione Configurazione di avvio o Configurazione mirror per il tipo di file di origine. La configurazione di backup è disponibile solo quando nel campo Salva azione è selezionato il pulsante di scelta Scarica (da PC a punto di accesso).

I tipi di file disponibili sono definiti come segue:

· Configurazione di avvio: la configurazione utilizzata dal punto di accesso per l'avvio. Il file della configurazione di avvio è memorizzato nella memoria flash.

· Configurazione di mirroring: se la configurazione di avvio non viene modificata per almeno 24 ore, viene automaticamente salvata in una configurazione di mirroring. La configurazione di mirroring può essere utilizzata per ripristinare una configurazione di sistema dopo un ripristino di fabbrica copiando la configurazione di mirroring nella configurazione di avvio.

Nota: La configurazione di backup può essere scaricata solo dal PC al punto di accesso.

Passaggio 5. Fare clic su Save (Salva) per salvare il file di configurazione sul PC. A seconda del browser Web utilizzato, il file di configurazione verrà scaricato nella destinazione di download predefinita.

Scarica file di configurazione tramite HTTP/HTTPS

Seguire la procedura per scaricare il file di configurazione tramite HTTP/HTTPS. È possibile scaricare o eseguire il backup dei file tramite il browser Web utilizzando il protocollo HTTP/HTTPS. Il protocollo HTTP (Hypertext Transfer Protocol) fornisce un semplice framework di autenticazione in attesa/risposta che può essere utilizzato da un client per fornire il framework di autenticazione.

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere Amministrazione > Scarica/Backup file di configurazione. Viene visualizzata la pagina Scarica/Backup file di configurazione:

Passaggio 2. Fare clic su tramite HTTP/HTTPS per trasferire il file di configurazione tramite HTTP/HTTPS.

Passaggio 3. Fare clic sul pulsante di opzione Download (da PC a punto di accesso) per scaricare il file di configurazione dal PC al punto di accesso.

Passaggio 4. Fare clic su Sfoglia per individuare e scegliere il file di origine dal PC. Il nome del file scelto viene visualizzato accanto al pulsante.

Passaggio 5. Selezionare il pulsante di opzione Configurazione di avvio o Configurazione di backup per scegliere la configurazione da sovrascrivere.

I tipi di file disponibili sono definiti come segue:

· Configurazione di avvio: la configurazione utilizzata dal punto di accesso per l'avvio. Il file della configurazione di avvio è memorizzato nella memoria flash.

· Configurazione di backup: copia di backup del file di configurazione che può essere utilizzata per ripristinare la configurazione in caso di arresto anomalo del punto di accesso. Il file della configurazione di backup viene salvato nella NVRAM o nella memoria permanente.

Passaggio 6. Fare clic su Salva.

Una volta ripristinata la configurazione, il dispositivo viene riavviato e riprende il normale funzionamento. Fino ad allora, non aggiornare il punto di accesso. Tutti i client sul punto di accesso potrebbero perdere la connessione all'access point durante il riavvio.Attenzione: