Obiettivo

Il portale captive consente di bloccare i client connessi alla rete WAP. I client visualizzano una pagina Web speciale a scopo di autenticazione prima di poter utilizzare Internet normalmente. La verifica di Captive Portal è per guest e utenti autenticati. Captive Portal utilizza il browser Web e lo trasforma in un dispositivo di autenticazione. I portali in cattività sono particolarmente utilizzati in molti hotspot Wi-Fi per far pagare agli utenti l'accesso a Internet. La pagina Utenti locali viene utilizzata per configurare gli utenti guest o gli utenti autorizzati. Oltre agli utenti guest, gli utenti autorizzati devono fornire un nome utente e una password validi per accedere alla rete WAP.

Questo documento spiega come configurare l'utente locale Captive Portal (CP) sul punto di accesso WAP321.

Dispositivo applicabile

· WAP321

Versione del software

•1.0.3.4

Configurazione utente locale Captive Portal

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web per scegliere Captive Portal > Local Users. Viene visualizzata la pagina Utenti locali:

Passaggio 2. Inserire il nome nel campo Nome utente. L'intervallo è compreso tra 1 e 32 caratteri alfanumerici.

Passaggio 3. Fare clic su Salva per salvare le modifiche. La pagina viene nuovamente visualizzata con campi aggiuntivi per la configurazione utente.

Passaggio 4. Scegliere il nome utente creato dall'elenco a discesa Portale vincolato.

Passaggio 5. Immettere la password utente che autenticherà il login per l'utente attualmente configurato nel campo Password utente. L'intervallo è compreso tra 8 e 32 caratteri alfanumerici e speciali. La password fa distinzione tra maiuscole e minuscole.

Passaggio 6. (Facoltativo) Se si desidera visualizzare la password nel campo Password utente, selezionare la casella di controllo Mostra password come testo non crittografato.

Passaggio 7. Immettere il periodo di tempo (in minuti) nel campo Timeout Utente assente dopo il quale l'utente verrà disconnesso se non vi è alcuna attività per conto dell'utente. L'intervallo è compreso tra 1 e 1440 minuti. Il valore predefinito è 60. Il valore 0 indica che non viene applicato il timeout.

Passaggio 8. Scegliere il gruppo a cui si desidera assegnare l'utente attualmente configurato dall'elenco a discesa Nome gruppo.

Nota: Per ulteriori informazioni sulla configurazione dei gruppi locali su Captive Portal, consultare l'articolo Local Groups in Captive Portal su WAP321 Access Point.

Passaggio 9. Immettere la velocità di caricamento massima nel campo Upstream larghezza di banda massima che l'utente attualmente configurato può inviare con l'utilizzo di un portale vincolato. L'intervallo è compreso tra 0 e 300 Mbps. Il valore predefinito è 0.

Passaggio 10. Immettere la velocità di download massima nel campo Velocità downstream massima larghezza di banda che l'utente attualmente configurato può ricevere dati con l'utilizzo di un portale vincolato. L'intervallo è compreso tra 0 e 300 Mbps. Il valore predefinito è 0.

Passaggio 11. (Facoltativo) Se si desidera eliminare l'utente attualmente configurato, selezionare la casella di controllo Elimina utente

Passaggio 12. Fare clic su Salva per salvare tutte le configurazioni effettuate nella pagina Utenti locali.