Data identificazione

24 marzo 2017

Data risoluzione

N/D

Prodotti interessati

Modello

Versione firmware

WAP150

1.0.0.13, 1.0.1.7

Descrizione del problema

Entrambe le radio da 2,4 GHz e 5 GHz si spengono dopo aver configurato un terzo SSID su una delle due radio. Non appena viene rimosso il terzo SSID, le radio sono attive e funzionanti. Il problema è presente anche se è abilitata una sola radio e sono configurati più SSID.

Risoluzione

Eseguire un aggiornamento di WAP150 all'ultima versione del firmware 1.1.0.5.