Introduzione

Il WAP125 Wireless-AC/N Dual Band Desktop Access Point con PoE è l'ultima aggiunta alla lista di punti di accesso wireless di Cisco. WAP125 utilizza la radio a doppia banda simultanea per una migliore copertura e capacità utente. Le interfacce LAN Gigabit Ethernet con Power over Ethernet (PoE) semplificano l'installazione flessibile e riducono i costi di cablaggio e cablaggio.

Per garantire un accesso guest altamente sicuro ai visitatori e ad altri utenti, WAP125 supporta un portale vincolato con più opzioni di autenticazione e la possibilità di configurare diritti, ruoli e larghezza di banda. Configurare un cluster di WAP per il roaming continuo all'interno di un campus e gestirli tramite un unico indirizzo IP.

In questo articolo viene presentato il punto di accesso WAP125 Wireless-AC/N Dual Band Desktop con PoE.

Caratteristiche del prodotto

- Single Point Setup, una tecnologia senza controller, semplifica l'installazione e la gestione di più punti di accesso senza richiedere hardware aggiuntivo

- Porta Gigabit Ethernet ad alte prestazioni che consente trasferimenti di file di grandi dimensioni e più utenti.

- Più antenne interne

- QoS (Intelligent Quality of Service) assegna la priorità al traffico di rete per garantire il funzionamento ottimale delle applicazioni critiche

- Il supporto per IPv6 consente di installare applicazioni di rete e sistemi operativi futuri senza costosi aggiornamenti.

- Installazione semplice e utility intuitiva basata su Web

- Supporto FindIT Network Management

- Supporto per una facile installazione desktop del WAP

Contenuto della raccolta

a.)    b.)

c.)   d.)

a) Access point WAP125 Wireless-AC/N Dual Band Desktop con cavo Ethernet PoE

b.) Cavo Ethernet

c.) Guida introduttiva

d.) Alimentatore

Requisiti minimi

- Switch o router con supporto PoE, iniettore PoE o adattatore di alimentazione CA

- Web browser abilitato per Java per la configurazione basata sul Web

Impostazioni predefinite

Parametro

Valore predefinito

Username

cisco

Password

cisco

Indirizzo IP LAN

192.168.1.1

IP LAN di fallback

192.168.1.245

Subnetwork mask

255.255.255.0

Visualizzazioni dei prodotti

Vista del pannello anteriore

Il pannello anteriore mostra il logo Cisco e il LED multifunzione.

Vista del pannello posteriore

Il pannello posteriore mostra il pulsante Reset, la porta dell'adattatore di alimentazione 2,5 A 12 V DC, la porta LAN con Power over Ethernet, il pulsante di alimentazione e lo slot per blocco Kensington.

Vista del pannello inferiore

Sul pannello inferiore, è visibile l'adesivo che riporta alcune informazioni sul dispositivo, ad esempio il numero esatto del modello e la descrizione, le specifiche di alimentazione, il numero di serie, l'indirizzo MAC e altre informazioni importanti.

Dettagli tecnici

LED di stato

Funzione

Nome LED

Comportamento dei LED

LED di sistema multifunzione

Alimentazione

Spento

- WAP361 non è alimentato

Blu

- Solido: almeno un client wireless è collegato al WAP.

- Lampeggiante - Aggiornamento firmware in corso

Verde

- Solido - Nessun client wireless connesso

- Lampeggiante - Avvio di WAP361 in corso

Rosso

- Solid - WAP361 non si avvia con entrambe le immagini del firmware

LED LINK/ACT

LED LINK/ACT

Situato a sinistra della porta. La spia si accende quando viene rilevato un collegamento tra la porta corrispondente e l'altro dispositivo. La spia lampeggia quando la porta passa il traffico.

LED PoE

LED PoE

(Ambra) Situato sulla destra della porta. La spia si accende quando si alimenta un dispositivo collegato alla porta corrispondente.

Nota: Per ulteriori informazioni sulle specifiche del prodotto WAP125, fare clic qui.

Contenuto correlato

- Guida introduttiva al punto di accesso WAP125 Wireless-ACN Dual Band Desktop con PoE