Obiettivo

Gli eventi di sistema sono attività che possono richiedere attenzione e che richiedono l'adozione delle azioni necessarie per eseguire il sistema senza problemi e prevenire errori. Questi eventi vengono registrati come registri. I registri di sistema (syslog) consentono all'amministratore di tenere traccia di eventi particolari che si verificano nel dispositivo.

Le impostazioni del registro definiscono le regole di registrazione e le destinazioni di output per i messaggi, le notifiche e altre informazioni man mano che sulla rete vengono registrati vari eventi. Questa funzionalità consente di notificare al personale responsabile che verranno intraprese le azioni necessarie quando si verifica un evento. I registri possono anche essere inviati a un server remoto dove vengono registrati tutti i registri dell'attività di rete.

In questo documento viene spiegato come configurare le impostazioni di accesso remoto su WAP125 e WAP581.

Dispositivi interessati

- WAP125

- WAP581

Versione del software

- 1.0.0.4

Configurare le impostazioni di registro remoto

Questa configurazione presuppone che le impostazioni del registro locale siano già state configurate. Per ulteriori informazioni, fare clic Nota:qui.

Passaggio 1. Accedere all'utility basata sul Web di WAP e scegliere Configurazione di sistema > Notifica.

Passaggio 2. Nella tabella Server di registro remoto selezionare la casella di controllo di una riga per configurare l'indirizzo del server di registro remoto.

Passaggio 3. Fare clic su .

Passaggio 4.Selezionare la casella di controllo Abilita per consentire a WAP di inviare i registri di sistema a un server remoto configurato e abilitare i campi per la modifica.

Passaggio 5. Nel campo Indirizzo/nome IPv4/IPv6 server immettere l'indirizzo o il nome del server syslog remoto. Il formato deve essere IPv4, IPv6 o un nome di dominio completo (FQDN).

Nell'esempio, viene usato un indirizzo IPv4 con estensione 192.168.3.244.Nota:

Passaggio 6. Scegliere un'opzione dall'elenco a discesa Gravità log. La severità scelta include tutti i livelli superiori, pertanto i log vengono conservati per tutti i livelli di severità dal livello superiore fino al livello scelto.

- Emergenza: livello 0. Il sistema non è utilizzabile. Questo viene in genere trasmesso a tutti i processi.

- Alert: livello 1. È necessario intervenire immediatamente.

- Critico: livello 2. Condizioni critiche, ad esempio un errore della periferica hardware.

- Errore: livello 3. Condizioni di errore.

- Avvertenza: livello 4. Condizioni di avvertenza.

- Avviso: livello 5. Condizione normale ma significativa.

- Info - Livello 6. Solo messaggi informativi. Condizione che non rappresenta una condizione di errore, ma che può richiedere una gestione speciale.

- Debug — livello 7. I messaggi di debug contengono informazioni normalmente utili solo per il debug di un programma.

Nell'esempio viene utilizzato Debug.Nota:

Passaggio 7. Nel campo UDP Port (Porta UDP), immettere il numero di porta UDP (User Datagram Protocol) a cui inviare i messaggi di log. Il numero di porta predefinito è 514.

Passaggio 8. Fare clic su .

Passaggio 9. (Facoltativo) Ripetere i passaggi da 2 a 8 per configurare il server di failover remoto.

Le impostazioni di registro remoto sul punto di accesso WAP125 e WAP581 sono state configurate correttamente.