Obiettivo

Un SSID (Service Set Identifier) è il nome di rete di una rete wireless trasmessa da un punto di accesso. Quando un dispositivo wireless cerca nell'area le reti wireless a cui è in grado di connettersi, rileva le reti wireless nel proprio raggio di copertura tramite i relativi nomi di rete o SSID. La trasmissione del SSID è attivata per impostazione predefinita; tuttavia, è possibile scegliere di disattivarla anche per motivi di sicurezza. In questo modo, la rete wireless non verrà rilevata dai dispositivi wireless della zona.

In questo articolo viene illustrato come disabilitare correttamente la trasmissione SSID sul punto di accesso per una maggiore sicurezza.

Dispositivi interessati

- Serie WAP100

- Serie WAP300

- Serie WAP500

Versione del software

- 1.0.1.4 — WAP131, WAP351

- 1.0.6.2 — WAP121, WAP321

- 1.2.0.2 — WAP371, WAP551, WAP561

Disabilita trasmissione SSID

Passaggio 1. Accedete all'utility basata sul Web e scegliete Wireless > Reti.

Nota: nelle immagini seguenti, ad esempio, viene utilizzata l'utilità basata sul Web di WAP131.

Passaggio 2. Selezionare la radio a cui appartiene il SSID che si desidera disattivare.

Passaggio 3. Nell'area Punti di accesso virtuali (SSID), selezionare la casella corrispondente alla rete per modificarne le impostazioni.

Passaggio 4. Fare clic sul pulsante Modifica.

Passaggio 5. Deselezionare la casella in Trasmissione SSID.

Passaggio 6. Fare clic su Save (Salva).

La trasmissione SSID della rete wireless dovrebbe essere stata disabilitata.