Obiettivo

Il nuovo firmware fornisce aggiornamenti di routine al dispositivo, incluse funzionalità e miglioramenti alla sicurezza. Occasionalmente, un firmware più recente omette un'impostazione di un firmware precedente. Nel caso di WAP121 e WAP321, le impostazioni Telnet e SSH sono state disabilitate nel firmware più recente.

Questo documento spiega come eseguire il downgrade del firmware sui modelli WAP121 e WAP321

Nota: il downgrade del firmware dei prodotti può causare una perdita di prestazioni e sicurezza. Fallo a tuo rischio.

Dispositivi interessati

· WAP121

· WAP321

Versioni software

•1.0.4.4

•1.0.4.2

•1.0.3.4

•1.0.2.3

•1.0.1.10

Downgrade del firmware su WAP121

Passaggio 1. Accedere all'Assistente alla configurazione Web. Passare a Amministrazione > Aggiorna firmware. Viene visualizzata la pagina Aggiorna firmware:

Passaggio 2. Selezionare il metodo di trasferimento da utilizzare per il caricamento di un nuovo firmware:

· HTTP/HTTPS: seleziona la versione del firmware di destinazione da caricare nel dispositivo dal computer. Se è stato selezionato HTTP/HTTPS, andare al passo 3.

· TFTP: seleziona la versione del firmware di destinazione da caricare sul dispositivo da un server TFTP. Il protocollo TFTP è utile quando si hanno molti dispositivi WAP diversi che si desidera eseguire sullo stesso firmware. Se è stato selezionato TFTP, andare al passo 4.

Passaggio 3. Se è stato selezionato HTTP/HTTPS, selezionare Sfoglia per individuare il firmware in cui si desidera eseguire il downgrade. L'elenco del firmware scaricabile per WAP121 è disponibile qui e per WAP321 qui. Dopo aver selezionato la versione del firmware, andare al punto 6.

Passaggio 4. Nel campo Nome file di origine immettere il nome del file da caricare sul dispositivo.

Passaggio 5. Nel campo Indirizzo IPv4 del server TFTP immettere l'indirizzo IP del server da cui verrà prelevato il firmware.

Nota: il protocollo IPv4 del server TFTP può essere diverso da quanto illustrato in precedenza.

Passaggio 6. Selezionare il pulsante Aggiorna nella parte inferiore della schermata

Nota: l'operazione potrebbe richiedere alcuni minuti. Non aggiornare la pagina o passare a un'altra pagina durante l'aggiornamento.