Obiettivo

Il firmware è il programma di controllo per dispositivi come il Wireless Access Point (WAP). I punti di accesso Windows dispongono di due immagini o file del firmware. In questo modo, se per qualsiasi motivo si verifica un errore in un file del firmware, è possibile utilizzare un file di backup o non attivo. È inoltre possibile scegliere di utilizzare l'una rispetto all'altra.

In questo articolo viene illustrato come scambiare l'immagine del firmware primaria o attiva con l'immagine del firmware secondaria o non attiva su un WAP.

Dispositivi interessati

- Serie WAP100 - WAP131, WAP150

- Serie WAP300 - WAP351, WAP361, WAP371

- Serie WAP500 - WAP551, WAP561, WAP571, WAP571E

Versione del software

- 1.0.2.2 - WAP131, WAP351

- 1.2.1.3 - WAP551, WAP561

- 1.0.1.7 - WAP150, WAP361

- 1.0.0.17 - WAP571, WAP571E

- 1.3.0.3 - WAP371

Scambia immagini firmware

Passaggio 1. Accedere all'utility basata sul Web e scegliere Amministrazione > Gestisci firmware.

Nota: le opzioni di menu nell'immagine sottostante possono variare a seconda del modello della periferica in uso. Ad esempio, viene utilizzato WAP361.

Vengono visualizzate le seguenti informazioni:

- PID VID - ID prodotto (PID) e ID versione (VID) del punto di accesso.

- Active Firmware Version: la versione dell'immagine del firmware attualmente attiva.

- Versione firmware inattivo — la versione dell'immagine del firmware di backup.

Nota: Questa pagina può essere utilizzata anche per gli aggiornamenti del firmware quando è disponibile un aggiornamento.

Passaggio 2. Fare clic sul pulsante Scambia immagine attiva per caricare l'immagine non attiva e renderla attiva.

Nota: Nell'esempio, la versione 1.0.1.7 del firmware correntemente attivo viene sostituita con la versione 1.0.1.16 non attiva.

Passaggio 3. Fare clic su OK per passare all'immagine secondaria. Il dispositivo verrà riavviato.

Passaggio 4. La pagina viene modificata per mostrare lo stato del riavvio. Non aggiornare la pagina o passare a un'altra pagina durante il riavvio, altrimenti lo scambio del firmware verrà interrotto. Una volta completato il riavvio, si verrà disconnessi da WAP.

Nota: Qualsiasi connessione al WAP può essere interrotta temporaneamente per alcuni minuti.

Passaggio 5. Per verificare se il firmware è stato scambiato correttamente, accedere all'utility basata sul Web e scegliere Amministrazione > Gestisci firmware.

Nota: Nell'esempio, la versione del firmware attivo è ora la 1.0.1.16

A questo punto, le immagini del firmware sul punto di accesso dovrebbero essere state scambiate correttamente.