Obiettivo

Riepilogo del sistema consente all'utente di conoscere le informazioni di base sui punti di accesso, quali la descrizione del modello hardware, la versione del software e il tempo di operatività del sistema, in modo che sia facile trovare una soluzione in caso di guasto del dispositivo o di malfunzionamento del dispositivo. Statistiche di rete consente all'utente di visualizzare informazioni di base sui servizi gestiti dal punto di accesso e sul protocollo utilizzato dal servizio. Questo articolo aiuta a visualizzare lo stato delle statistiche di rete e aiuta a visualizzare il riepilogo dello stato del sistema sui punti di accesso Cisco WAP121 e WAP321.

Dispositivi interessati

· WAP121

· WAP321

Versione del software

•1.0.3.4

Stato riepilogo sistema

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere Stato e statistiche > Riepilogo sistema. Viene visualizzata la pagina Riepilogo sistema:

Nell'area Riepilogo del sistema vengono visualizzate le seguenti informazioni:

· PID VID: visualizza l'identificativo del prodotto (PID) e della versione (VID) del punto di accesso.

· Numero di serie - Visualizza il numero di serie del punto di accesso.

· Indirizzo MAC di base - Visualizza l'indirizzo MAC del punto di accesso.

· Versione firmware — Visualizza la versione firmware corrente del punto di accesso.

· Checksum MD5 del firmware — Visualizza la somma di controllo MD5 (Message Digest 5) del firmware corrente. Questo checksum è il valore hash creato al termine dell'aggiornamento del firmware. Viene creato per controllare con il valore hash di checksum fornito dal sito Web da cui è stato scaricato il firmware. Se i valori hash corrispondono, significa che il firmware è stato scaricato correttamente. Il numero MD5 viene utilizzato per verificare l'integrità del firmware.

· Host Name: visualizza il nome host assegnato al dispositivo.

· Tempo di attività del sistema: visualizza il tempo in giorni, ore e minuti durante il quale il punto di accesso è stato in funzione ininterrottamente dall'ultimo riavvio.

· Ora di sistema - Visualizza l'ora di sistema corrente.

· Alimentazione: visualizza la fonte di alimentazione del dispositivo. Ad esempio, se la fonte di alimentazione del dispositivo è lo switch, viene visualizzata come PoE.

Nella tabella Servizio TCP/UDP vengono visualizzate le informazioni seguenti:

· Servizio - Visualizza il nome disponibile del servizio.

· Protocollo: visualizza il protocollo del livello di trasporto utilizzato dal servizio.

· Indirizzo IP locale: visualizza l'indirizzo IP del dispositivo di rete che corrisponde al servizio connesso. Il valore All indica che questo servizio può essere utilizzato da qualsiasi indirizzo IP del dispositivo.

· Porta locale - Visualizza il numero di porta locale del servizio assegnato. Il numero di porta viene utilizzato per ricevere le richieste di connessione.

· Indirizzo IP remoto: visualizza l'indirizzo IP dell'host remoto corrispondente al servizio connesso. Il valore Tutto indica che tutti gli host remoti della rete possono utilizzare il servizio.

· Remote Port: visualizza il numero di porta locale dell'host remoto associato al servizio.

· Stato connessione - Visualizza lo stato di connessione del protocollo utilizzato dal servizio. Gli stati di connessione di TCP sono:

- In ascolto - Indica che il server è pronto ad accettare le richieste di connessione. In attesa di rilevare la richiesta di connessione.

- Attivo - Indica che una sessione di connessione è attiva e che i pacchetti vengono trasmessi e ricevuti.

- Stabilito - indica che è stata stabilita una connessione tra il client e il server.

- Time Wait: indica il tempo di attesa che l'host remoto riceve la conferma inviata dal server per la richiesta di interruzione della connessione.

Nota: Per UDP, vengono visualizzate solo le connessioni nello stato Attivo.

Passaggio 2. (Facoltativo) Fare clic su Aggiorna per aggiornare lo schermo e visualizzare le informazioni più recenti.