Obiettivo

Il riepilogo del sistema consente all'utente di conoscere le informazioni di base sul punto di accesso, ad esempio le informazioni relative all'hardware e al software. Questo documento aiuta a visualizzare il riepilogo dello stato del sistema sui punti di accesso Cisco WAP121 e WAP321.

Dispositivi interessati

· WAP121

· WAP321

Versione del software

· v1.0.1.10 [WAP121 e WAP321]

Stato riepilogo sistema

Passaggio 1. Accedere all'utilità Configurazione punto di accesso, quindi scegliere Stato e statistiche > Riepilogo sistema.

Nell'area Riepilogo del sistema vengono visualizzate le seguenti informazioni:

· PID VID: visualizza l'identificativo del prodotto (PID) e della versione (VID) del punto di accesso.

· Numero di serie - Visualizza il numero di serie del punto di accesso.

· Indirizzo MAC di base - Visualizza l'indirizzo MAC del punto di accesso.

· Versione firmware — Visualizza la versione firmware corrente del punto di accesso.

· Checksum MD5 del firmware — Visualizza la somma di controllo MD5 (Message Digest5) del firmware corrente. Questo checksum è il valore hash creato al termine dell'aggiornamento del firmware. Viene creato per controllare con il valore hash di checksum fornito dal sito Web da cui è stato scaricato il firmware. Se i valori hash corrispondono, significa che il firmware è stato scaricato correttamente.

Nota: Il numero MD5 viene utilizzato per verificare l'integrità del firmware.

· Host Name: visualizza il nome host assegnato al dispositivo.

· Tempo di attività del sistema: visualizza il tempo in giorni, ore e minuti durante il quale il punto di accesso è stato in funzione ininterrottamente dall'ultimo riavvio.

· Ora di sistema - Visualizza l'ora di sistema corrente.

Passaggio 2. (Facoltativo) Fare clic su Aggiorna per visualizzare lo stato recente della pagina.