Obiettivo

In questo documento viene spiegato il modello di LED per un avvio normale sui punti di accesso (AP) Cisco Business Wireless 150AXE. Questi access point utilizzano la più recente tecnologia Wi-Fi 6.

Dispositivi interessati | Versione firmware

- AP CBW150AX |10.2.2.0

- CBW151AXM Mesh Extender | 10.2.2.0

Introduzione

La principale nuova funzionalità di questa serie di Cisco Business Wireless AP è l'implementazione di 802.11ax, con Wi-Fi 6.  Questi nuovi punti di accesso forniscono prestazioni migliori aumentando l'efficienza della rete e la sua capacità di gestire un numero più elevato di dispositivi.

Il caricamento di questi access point richiede alcuni minuti, quindi attendere.

Questi access point non sono compatibili con le serie CBW precedenti che includono 140AC, 145AC e 240AC AP o i 141ACM, 142ACM e 143ACM Mesh Extender.

LED CBW150AX con avvio normale

Fase di avvio

Colore LED

Stato

1

Bianco

Cavo PoE collegato

2

Verde lampeggiante

Avvio iniziale

3

Rosso, verde, disattivato

Radio inizializzata e in attesa dell'IP uplink

4

Verde, rosso, disattivato

IP uplink inizializzato, CAPWAP inizializzato, rilevamento della rete esistente.

5

Blu lampeggiante

Mancata corrispondenza delle versioni del firmware. Verrà caricato il nuovo firmware e il sistema verrà riavviato. Questo passaggio viene ignorato se non necessario.

6

Verde fisso

CAPWAP inizializzato e avviato. Aggiunto alla rete. Nessun Client Connesso.

7

Blu pieno

Almeno un client è connesso al punto di accesso.

LED CBW151AXM con avvio normale

Fase di avvio

Colore LED

Stato

1

Bianco

Cavo PoE collegato

2

Verde lampeggiante

Avvio iniziale

3

Rosso, verde, disattivato

Prima accensione. Avvio della mesh e ricerca del padre.

4

Verde, rosso, disattivato

IP assegnato. CAPWAP inizializzato

5

Blu lampeggiante

Aggiunta del genitore, controllo della versione del firmware e aggiornamento (se necessario).

6

Verde fisso

Corrispondenza della versione del punto di accesso mesh. Aggiunto all'access point primario. Nessun client connesso.

7

Blu pieno

Almeno un client è connesso al punto di accesso.