Obiettivo

L'obiettivo di questo articolo è mostrare come ripristinare tutti i punti di accesso simultaneamente nella rete Cisco Business Wireless (CBW) in fabbrica.

Dispositivi interessati | Versione software

- CBW140AC | 10.8.1.0 (scarica la versione più recente)

- CBW141ACM | 10.8.1.0 (scarica la versione più recente)

- CBW142ACM | 10.8.1.0 (scarica la versione più recente)

- CBW143ACM | 10.8.1.0 (scarica la versione più recente)

- CBW145AC | 10.8.1.0 (scarica la versione più recente)

- CBW240AC | 10.8.1.0 (scarica la versione più recente)

Introduzione

Nel firmware CBW versione 10.8.1.0, è ora possibile ripristinare in fabbrica tutti i punti di accesso (AP) e le estensioni mesh (ME) contemporaneamente utilizzando l'interfaccia utente Web.

Il ripristino predefinito cancella tutte le impostazioni di configurazione modificate e ripristina le impostazioni originali del dispositivo. Per ulteriori informazioni sul ripristino di un CBW AP, selezionare Reset a CBW AP to Factory Default Settings (Ripristina impostazioni predefinite di fabbrica di un CBW AP).

Reimposta tutti i dispositivi

Passaggio 1

Accedere all'access point CBW principale.

Passaggio 2

Passare a Avanzate > Strumenti principali PA.

Passaggio 3

Selezionare la scheda Gestione configurazione.

Passaggio 4

Fare clic sul pulsante Predefinito di fabbrica per tutti gli access point per ripristinare tutti gli access point e gli access point nella rete.

L'opzione predefinita dell'access point primario reimposta solo l'access point primario.

Conclusioni

È semplice come quello! Tutti gli access point CBW e gli ME della rete sono stati ripristinati ai valori predefiniti.

Se stai cercando altri articoli su CBW, clicca su uno dei seguenti tag!

Domande frequenti             Raggio             Aggiornamento del firmware             RLAN             Creazione profilo applicazione             Creazione profilo client             Strumenti AP primari             Umbrella             Utenti WLAN             Registrazione             Traffic Shaping              Nemici             Interferenti             Gestione della configurazione             Port Configuration Mesh Mode             Benvenuti nella sezione CBW Mesh Networking             Rete guest con autenticazione e-mail e accounting RADIUS             Risoluzione dei problemi             Uso di un router Draytek con CBW