Obiettivo

L'obiettivo di questo articolo è quello di mostrare come configurare le impostazioni syslog per i singoli punti di accesso (AP) o estensori di rete (ME) nei dispositivi Cisco Business Wireless (CBW).

Dispositivi interessati | Versione software

- CBW140 | 10.8.1.0 (scarica la versione più recente)

- CBW145 | 10.8.1.0 (scarica la versione più recente)

- CBW240 | 10.8.1.0 (scarica la versione più recente)

Introduzione

Nella rete, i messaggi System Message Log o Syslog vengono generati sui dispositivi Cisco ogni volta che si verifica un evento. La funzionalità Syslog registra gli eventi di sistema in un server remoto denominato server Syslog. Ogni messaggio Syslog contiene dettagli relativi all'evento che possono aiutare l'utente o l'amministratore a risolvere i problemi di rete.

Nel firmware CBW versione 10.8.1.0, è ora possibile configurare i singoli access point e registratori ME in modo che inviino i loro file di registro a un server syslog. Questo può essere utile quando si individua un problema che sembra riguardare un punto di accesso o un utente specifico.

Selezionare Impostazione dei log dei messaggi di sistema (syslog) su una rete CBW per impostare e rivedere la registrazione in una rete CBW.

Configurazione del syslog di un singolo access point

Passaggio 1

Accedere all'access point principale.

Passaggio 2

Passare a Monitoraggio > Sintetico rete > Access Point.

Passaggio 3

Sarà possibile visualizzare l'elenco dei punti di accesso e dei punti di accesso virtuali attualmente in esecuzione nella distribuzione. Fare clic sull'access point/me specifico da configurare. Nell'esempio, è selezionato CBW140-1.

Passaggio 4

Scorrere verso il basso e fare clic sulla scheda Syslog.

Passaggio 5

Configurare l'indirizzo IP del server Syslog, il livello di registrazione e se la registrazione è abilitata o meno. Fare clic su Apply (Applica).

Il server syslog può essere configurato solo in base all'indirizzo IP e non in base al nome host del nome di dominio completo (FQDN).

Conclusioni

È semplice come quello! Configurazione della funzionalità Syslog di un singolo access point nella rete CBW completata.

Se stai cercando altri articoli su CBW, clicca su uno dei seguenti tag!

Domande frequenti             Raggio             Aggiornamento del firmware             RLAN             Creazione profilo applicazione             Creazione profilo client             Strumenti AP primari             Umbrella             Utenti WLAN             Registrazione             Traffic Shaping              Nemici             Interferenti             Gestione della configurazione             Port Configuration Mesh Mode             Benvenuti nella sezione CBW Mesh Networking             Rete guest con autenticazione e-mail e accounting RADIUS             Risoluzione dei problemi             Uso di un router Draytek con CBW