Obiettivo

In questo articolo vengono illustrate le attività di configurazione che possono interrompere le connessioni wireless su una rete Cisco Business Wireless (CBW).

Dispositivi interessati | Versione firmware

- CBW 140AC (scheda tecnica) | 10.6.1.0 (scarica la versione più recente)

- CBW 145AC (scheda tecnica) | 10.6.1.0 (scarica la versione più recente)

- CBW 240AC (scheda tecnica) | 10.6.1.0 (scarica la versione più recente)

- CBW 141ACM Mesh Extender (scheda tecnica) | 10.6.1.0 (scarica la versione più recente)

- CBW 142ACM Mesh Extender (scheda tecnica) | 10.6.1.0 (scarica la versione più recente)

- CBW 143ACM Mesh Extender (scheda tecnica) | 10.6.1.0 (scarica la versione più recente)

Introduzione

Mantenere la rete operativa è importante, ma a volte le configurazioni devono essere modificate. Ciò potrebbe causare l'interruzione del servizio.

Nelle tabelle seguenti viene visualizzato un asterisco (*) quando è necessario che l'interfaccia utente Web sia in visualizzazione avanzata. Per abilitare le opzioni Expert View, accedere all'interfaccia utente Web dell'access point primario CBW. Fare clic sulle frecce verdi nell'angolo superiore destro dell'interfaccia utente Web per accedere a Expert View.

Attività di configurazione che causano l'interruzione della rete wireless

Le seguenti configurazioni causeranno una breve interruzione del servizio.

Modifica della configurazione

Percorso nell'interfaccia utente Web

Risultato

Modifica della configurazione WLAN

Impostazioni wireless > WLAN

I client connessi alla WLAN subiranno un'interruzione della rete.

Modifica della configurazione AP

Impostazioni wireless > Access Point

I client connessi al punto di accesso subiranno un'interruzione della rete

Abilitazione di Fastlane su una WLAN

Impostazioni wireless > WLAN > Modifica WLAN > scheda Traffic Shaping

Dopo aver applicato la configurazione, tutte le WLAN (non solo quella in corso di modifica) verranno disabilitate e riabilitate.

Abilitazione di Multicast Direct

*Servizi > Flusso multimediale

Dopo aver applicato la configurazione, tutte le WLAN verranno disabilitate e riabilitate.

Modifica dell'appartenenza al gruppo AP

*Impostazioni wireless > Gruppi di punti di accesso

I client connessi al punto di accesso subiranno un'interruzione della rete.

Applicazione della nuova configurazione RF

*Avanzate > Ottimizzazione RF

Dopo aver applicato la configurazione, tutte le WLAN verranno disabilitate e riabilitate.

Mapping del profilo RF per un gruppo di punti di accesso

*Impostazioni wireless > Gruppi di punti di accesso > modifica gruppo > scheda Profilo RF

Provoca un'interruzione temporanea delle WLAN nel gruppo AP.

*Disponibile solo in Expert View.

Modifiche della configurazione che causano o richiedono il riavvio del punto di accesso

Le seguenti configurazioni causano un'interruzione del servizio per i clienti con almeno un dispositivo da riavviare. Se possibile, è consigliabile eseguire queste operazioni quando l'ufficio viene chiuso.

Se è necessario riavviare manualmente l'IP principale (indicato con **), attendere il completamento degli aggiornamenti. Passare a Avanzate > Strumenti principali PA > Riavvia punto di accesso principale.

Modifica della configurazione

Percorso nell'interfaccia utente Web

Risultato

Abilitazione/disabilitazione globale di Mesh

Impostazioni wireless > Mesh

L'access point primario non verrà riavviato, ma tutti gli access point subordinati verranno riavviati automaticamente.

Abilitazione/disabilitazione Backhaul Client Access

Impostazioni wireless > Mesh

Tutti gli access point verranno riavviati automaticamente.

Aggiornamento software

Gestione > Aggiornamento software

Se la casella di controllo Riavvio automatico è selezionata, tutti gli access point verranno riavviati automaticamente.

**In caso contrario, eseguire un riavvio manuale dell'access point principale.

Tutti gli altri access point verranno quindi riavviati automaticamente per modificare le immagini del firmware in modo che corrispondano alla versione in esecuzione sull'access point primario.

Immagine interscambio

Monitoraggio > Access Point > per visualizzazione AP > Strumenti

**È necessario il riavvio manuale dell'access point principale.

Caricamento del file di configurazione nell'access point primario

Avanzate > Strumenti principali PA > Gestione configurazione

Il punto di accesso primario verrà riavviato automaticamente e le connessioni client a tale punto di accesso verranno interrotte. Altri access point continueranno a servire i client normalmente, ma non è possibile eseguire nuove autenticazioni client fino al riavvio dell'access point primario.

Modificare il punto di accesso primario

Impostazioni wireless > Access Point > Modifica un punto di accesso con capacità primaria

Il punto di accesso primario corrente si riavvia automaticamente, interrompendo le connessioni a quel punto di accesso. Il nuovo punto di accesso primario avvierà il processo di controllo virtuale per assumere il ruolo di punto di accesso primario; le nuove autenticazioni client non verranno eseguite fino a quando non si esegue questa operazione.

Abilitazione/disabilitazione Secure Web Auth

Gestione > Accesso

**È necessario il riavvio manuale dell'access point principale.

Caricamento certificato WebAuth/WebAdmin personalizzato nell'access point primario

Avanzate > Strumenti principali PA > Carica file

**È necessario il riavvio manuale dell'access point principale.

Spostamento di un dispositivo Mesh Extender in un nuovo gruppo AP

* Impostazioni wireless > Access Point > Gruppi

Il dispositivo Mesh Extender verrà riavviato automaticamente.

Modifica del ruolo di un punto di accesso con capacità primaria

* Impostazioni wireless > Access Point > Modifica punto di accesso > scheda Mesh > menu Ruolo punto di accesso

Il punto di accesso primario verrà riavviato automaticamente.

*Disponibile solo in Expert View.

Conclusioni

Ecco qua! A questo punto si conoscono alcune modifiche della configurazione che potrebbero causare l'interruzione del servizio.

Vuoi saperne di più sulla tua rete CBW? Per ulteriori informazioni, consultare i seguenti link.

Introduzione alla rete             Domande frequenti su Mesh             Decoder modello Cisco Business Wireless             Suggerimenti per il riavvio             Ripristina valori predefiniti             Giorno zero:configurazione tramite app/Web             App mobile e interfaccia utente Web             Best practice per una rete Mesh wireless Cisco Business              Consenti elenchi              Aggiorna software             Acquisisci familiarità con l'app CBW             Risoluzione dei problemi             Impostazioni ora             Risoluzione dei problemi relativi al LED rosso             Nomi gruppi bridge