Obiettivo

L'obiettivo di questo documento è quello di evidenziare un bug temporaneo nell'interfaccia utente dei prodotti CBW.

Dispositivi interessati | Versione firmware

- 140AC (Scheda tecnica) | 10.0.1.0 (scarica la versione più recente)

- 145AC (Scheda tecnica) | 10.0.1.0 (scarica la versione più recente)

- 240AC (Scheda tecnica) | 10.0.1.0 (scarica la versione più recente)

Descrizione

In alcuni browser e in alcune sessioni utente, le stringhe di testo all'interno dell'interfaccia utente vengono visualizzate come nomi di variabili. Esempio:

Soluzione

Per risolvere il problema, aggiornare la finestra del browser facendo clic sul pulsante di aggiornamento nel browser. Molto spesso rappresentato dall'icona circolare seguente:

In caso di problemi nell'individuare l'icona nel browser, controllare la barra dell'URL in cui è possibile immettere il nome del sito Web.

Quando si aggiorna la pagina, l'interfaccia utente dovrebbe correggersi e apparire come segue: