Obiettivo

La risposta vocale interattiva fornisce istruzioni per diverse configurazioni all'interno del dispositivo.  Queste istruzioni vengono fornite quando si collega un telefono al dispositivo. Questo documento offre una migliore comprensione del menu Interactive Voice Response (IVR) di SPA3102.

Dispositivi interessati

·SPA8000

·SPA3102

·SPA9000

·SPA2102

·SPA112

·PAP2T

Versione del software

· v6.1.12

Menu Interactive Voice Response (IVR)

Accesso al menu Interactive Voice Response

Passaggio 1. Utilizzare un telefono collegato alla porta PHONE di Voice Gateway. Il menu Interactive Voice Response è accessibile solo tramite telefono analogico.

Passaggio 2. Premere quattro tasti asterisco (*).

Passaggio 3. Attendere finché il prompt vocale non dice "Menu di configurazione di Linksys. Immettere l'opzione seguita dal tasto # (sterlina) o disconnettere per uscire".

Passaggio 4. Fare riferimento alla tabella seguente in cui sono elencate azioni, comandi, scelte di menu e descrizioni. Dopo aver selezionato un'opzione, premete il tasto # (cancelletto). Per uscire dal menu, riagganciare il telefono.

Menu Interactive Voice Response

Nota: Se la password dell'amministratore non è impostata o l'utente è autorizzato a modificarla, gli elementi contrassegnati con Richiedi password non richiederanno una password.