Obiettivo

La configurazione della polarità della porta FXS Foreign Exchange Station (FXS) viene usata per impostare la polarità delle porte FXS, sia in avanti che all'indietro, in modo che la connessione end-to-end tra il jack RJ-11 e la porta vocale del router sia una connessione straight-through.

Nota: la polarità è impostata in avanti per default. Se si modifica il valore nel momento in cui la chiamata viene connessa o una chiamata attiva viene interrotta, è possibile udire un suono di clic udibile mentre la polarità della linea viene invertita.

L'obiettivo di questo documento è spiegare come configurare le porte FXS sugli adattatori telefonici serie SPA100.

Dispositivi interessati

· Serie SPA100

Configurazione della polarità della porta FXS

Passaggio 1. Nell'utilità di configurazione dell'adattatore telefonico, scegliere Voce > Linea 1 / Linea 2. Viene visualizzata la pagina Linea.

Passaggio 2. Scorrere verso il basso fino all'area di configurazione della polarità della porta FXS.

Passaggio 3. Nel campo Polarità inattiva, scegliere la polarità che si desidera impostare prima che una chiamata venga connessa dal menu a discesa. I valori possibili sono Forward o Reverse. Il valore predefinito è Forward.

Passaggio 4. Nel campo Polarità del contenitore chiamante, scegliere la polarità che si desidera impostare dopo la connessione di una chiamata in uscita dal menu a discesa. I valori possibili sono Forward o Reverse. Il valore predefinito è Forward.

Passaggio 5. Nel campo Polarità del contenitore destinatario chiamata, scegliere la polarità che si desidera impostare dopo la connessione di una chiamata in entrata dal menu a discesa. I valori possibili sono Forward o Reverse. Il valore predefinito è Forward.

Passaggio 6. Fare clic su Submit (Invia) per salvare le impostazioni.