Obiettivo

I modelli di attesa chiamata e squillo differenziati vengono utilizzati per regolare le cadenze di attesa chiamata e squillo. L'anello distintivo identifica diversi chiamanti sulla stessa linea, mentre i modelli di attesa di chiamata sono utilizzati per identificare diversi chiamanti che sono in attesa sulla stessa linea. Questo articolo spiega come configurare un anello distintivo e i modelli di avviso di chiamata nei parametri di voce regionali su un SPA112 o un SPA122.

Dispositivi interessati

SPA112

SPA122

Versione del software

•1.3.2(014)

Configurazione dei modelli di chiamata e squillo differenziato

Passaggio 1. Accedere all'utilità di configurazione della scheda telefonica e scegliere Voce > Impostazioni internazionali. Viene visualizzata la pagina Regional:

Tipi di anello differenziati

I valori del campo Cadenza anello (detti script di cadenza) sono definiti come segue: Tempo totale squillo (quanto a lungo viene emesso il tono in secondi / quanto a lungo il tono è silenzioso in secondi). Ad esempio, il valore 60(2/4) emette un segnale per 2 secondi e quindi rimane in silenzio per 4 secondi, ripetendo fino a quando non sono trascorsi 60 secondi. In un unico script di cadenza è possibile immettere più coppie di accensione/spegnimento dei toni.

Passaggio 2. Inserire i valori nei campi Cadenza anello. Questi sono script di cadenza per i corrispondenti toni di squillo distintivi sui telefoni collegati al dispositivo.

Passaggio 3. Fare clic sul pulsante Invia per salvare le modifiche.

Modelli di tono di attesa di chiamata

I Call Waiting Tones (CWT) vengono utilizzati per identificare diversi chiamanti in attesa sulla stessa linea.

Passaggio 2. Inserire i valori nel campo Cadenza CWT. Questi sono script di cadenza per CWT distintivi corrispondenti.

Passaggio 3. Fare clic sul pulsante Invia per salvare le modifiche.

Nomi dei pattern dei toni di chiamata e squillo differenziati

Passaggio 2. Inserire i valori nei campi Nome anello. Questi sono i nomi nell'intestazione Alert-Info di INVITE per selezionare un ring/CWT 1 - 8 distintivo per la chiamata in entrata.

Passaggio 3. Scegliere la forma d'onda desiderata per le chiamate dall'elenco a discesa Forma d'onda ad anello. Questa è la forma d'onda per il segnale di squillo.

· Sinusoide - Il segnale dell'anello è sinusoidale.

· Trapezio — Il segnale dell'anello è trapezoidale.

Passaggio 4. Inserire il valore desiderato nel campo Frequenza anello. Questa è la frequenza del segnale di squillo, che va da 10 a 100 Hz.

Passaggio 5. Inserire il valore desiderato nel campo Tensione ad anello. Questa è la tensione. Varia da 60 a 90 V.

Passaggio 6. Inserire il valore desiderato nel campo Frequenza CWT. Questo è lo script della frequenza del segnale di attesa della chiamata.

Passaggio 7. (Facoltativo) Per far squillare tutte le linee fino a quando una non risponde alla chiamata, scegliere sì dall'elenco a discesa Anello sincronizzato. L'impostazione predefinita è No.

Passaggio 8. Fare clic sul pulsante Invia per salvare le modifiche.