Obiettivo

In questo documento vengono illustrate le informazioni sull'interfaccia del dispositivo serie SPA100. La pagina Interface Information (Informazioni sull'interfaccia) contiene informazioni sul tipo di connessione usato attualmente dal dispositivo serie SPA100 (ad esempio, se si usa un server DHCP o se si assegna manualmente un indirizzo IP), sulla connettività LAN (solo SPA122) e WAN. L'amministratore può visualizzare informazioni sulla connettività del dispositivo e utilizzarle per la risoluzione dei problemi.

Dispositivo applicabile

· serie SPA100

Versione del software

· v1.1.0

Informazioni interfaccia

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere Stato > Informazioni interfaccia. Viene visualizzata la pagina Informazioni interfaccia:

La pagina Informazioni interfaccia visualizza i campi riportati di seguito.

· Elenco interfacce

- Interface - Visualizza l'elenco di tutte le interfacce LAN (solo SPA122) e WAN attualmente configurate a cui è connesso il dispositivo.

- Tipo di connessione - Visualizza il protocollo in uso dall'interfaccia.

- IP Address: visualizza l'indirizzo IP configurato dell'interfaccia.

- Subnet mask — visualizza la subnet mask dell'interfaccia.

- MAC Address: visualizza l'indirizzo MAC dell'interfaccia.

· Elenco porte

- Interface - Visualizza l'elenco di tutte le interfacce LAN (solo SPA122) e WAN attualmente configurate a cui è connesso il dispositivo.

- TX (pkts): visualizza il numero di pacchetti trasmessi da questa porta.

- RX (pkts): visualizza il numero di pacchetti ricevuti da questa porta.

- Status - Visualizza lo stato della porta, che può essere collegata a un dispositivo o disconnessa.

Passaggio 2. (Facoltativo) Fare clic sul pulsante Clear TX & RX per ripristinare il conteggio dei pacchetti TX e RX su 0.