Obiettivo

L'account a livello di amministratore e l'account a livello di utente sono i due account utente disponibili per gli adattatori telefonici serie SPA100. La pagina Elenco utenti viene utilizzata per gestire i due account. I due account sono progettati in modo che non tutti gli utenti abbiano accesso a tutte le funzionalità del dispositivo. Pertanto, l'account a livello utente ha accesso per modificare un insieme limitato di funzionalità, mentre l'account a livello amministratore ha accesso per configurare tutte le funzionalità del dispositivo.

L'obiettivo di questo articolo è spiegare come configurare le due impostazioni dell'account utente sugli adattatori telefonici serie SPA100.

Dispositivi interessati

· SPA serie 100 Phone Adapter

Versione del software

· v1.1.0

Configura account utente

Account a livello di amministratore

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere Amministrazione > Gestione > Elenco utenti. Viene visualizzata la pagina Elenco utenti:

Passaggio 2. Nella tabella Elenco utenti, fare clic sull'icona a forma di matita per aggiornare l'account Admin. Verrà visualizzata la pagina Account utente.

Passaggio 3. (Facoltativo) Il nome utente è già definito per il conto. Inserire un nome utente se si desidera modificare quello esistente nel campo Nome utente.

Passaggio 4. Immettere la password esistente nel campo Vecchia password. La password predefinita dell'amministratore è admin.

Passaggio 5. Immettere la password desiderata da utilizzare con questo account nel campo Nuova password. Si consiglia di non utilizzare più la vecchia password. L'intervallo può contenere fino a 32 caratteri.

Passaggio 6. Immettere nuovamente la nuova password per verificare che corrisponda a quella specificata nel campo Conferma nuova password.

Nota: il livello del conto è predeterminato dal tipo di conto.

Passaggio 7. Fare clic su Submit (Invia) per salvare le impostazioni oppure fare clic su Cancel (Annulla) per interrompere l'operazione.

Account a livello utente

Passaggio 1. Nella tabella Elenco utenti fare clic sull'icona a forma di matita per aggiornare l'account utente. Verrà visualizzata la pagina Account utente.

Passaggio 2. (Facoltativo) Il nome utente è già definito per il conto. Inserire un nome utente se si desidera modificare quello esistente nel campo Nome utente.

Passaggio 3. Immettere la password desiderata da utilizzare con questo account nel campo Nuova password. Si consiglia di non utilizzare più la vecchia password. L'intervallo può contenere fino a 32 caratteri.

Passaggio 4. Immettere nuovamente la nuova password per verificare che corrisponda a quella specificata nel campo Conferma nuova password.

Nota: Il livello del conto è predeterminato dal tipo di conto.

Passaggio 5. Fare clic su Submit (Invia) per salvare le impostazioni oppure fare clic su Cancel (Annulla) per interrompere l'operazione.