Obiettivi

Le informazioni di sistema di un dispositivo sono molto utili per l'amministratore perché consentono di analizzare la configurazione e i valori di base di un dispositivo. Queste informazioni possono essere utilizzate per migliorare e gestire le funzioni del dispositivo, nonché come riferimento. In questo documento viene descritto come visualizzare le informazioni sulle prestazioni del sistema su un SPA112 e un SPA122.

Dispositivi interessati

SPA112

SPA122

Versione del software

· 1.3.2 (2014)

Visualizza informazioni di sistema

Passaggio 1. Accedere all'utilità di configurazione della scheda telefonica e scegliere Stato > Informazioni di sistema. Viene visualizzata la pagina System Information:

Nella tabella System Information vengono visualizzate le seguenti informazioni sulla periferica.

· Modello - Visualizza il numero di modello e la descrizione del prodotto.

· Versione hardware — visualizza il numero di versione dell'hardware.

· Versione di avvio: visualizza il numero di versione del firmware di avvio. La versione di avvio indica la versione del firmware che verrà utilizzata dal sistema in caso di riavvio e a scopo di ripristino. Fornisce il debug per il software.

· Firmware Version: visualizza la versione corrente del firmware. Il firmware è il software installato sul dispositivo che consente all'amministratore di configurare il dispositivo in base ai requisiti dell'utente.

· Recovery Firmware: visualizza il numero di versione del firmware di ripristino. Il firmware di ripristino viene utilizzato per avviare l'hardware al momento del ripristino.

· WAN MAC Address: visualizza l'indirizzo MAC dell'interfaccia WAN.

· Host Name: visualizza il nome host del dispositivo. Il nome host è il nome assegnato al dispositivo quando è connesso a una rete per identificarlo.

· Domain Name — Visualizza il nome di dominio del dispositivo. Il nome di dominio è l'identificazione assegnata da una stringa per un protocollo IP.

· Serial Number: visualizza il numero di serie del dispositivo.

· Current Time: visualizza l'ora impostata sul dispositivo.