Obiettivo

Le funzionalità di impostazione degli anelli consentono di personalizzare SPA8000 e consentono di modificare i toni utilizzati per l'avviso di chiamata, i promemoria di attesa, la richiamata e l'anello predefinito. In questo articolo viene illustrato come configurare le impostazioni degli anelli in SPA8000.

Dispositivo applicabile

- SPA8000

Versione del software

- 6.1.12

Configura impostazioni ring

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere Admin Login > Advanced > Voice > L1-L8. Viene visualizzata la pagina Linea:

Nota: La stessa configurazione può essere eseguita nelle impostazioni Avanzate o Impostazioni generali.

Passaggio 2. Scorrere verso il basso fino all'area Impostazioni ring.

Passaggio 3. Selezionare l'anello predefinito che si desidera assegnare dall'elenco a discesa Anello predefinito. Quando si riceve una chiamata viene utilizzato l'anello predefinito. Ognuna delle opzioni da 1 a 8 dà un tono diverso alla chiamata.

Passaggio 4. Selezionare dall'elenco a discesa Anello promemoria blocco che l'utente desidera utilizzare. La ghiera promemoria blocco viene utilizzata per indicare che una persona è ancora in attesa. Le opzioni disponibili sono da 1 a 8.

Passaggio 5. Immettere la durata della sequenza iniziale quando una chiamata viene inoltrata (da 0 a 10 secondi) nel campo Cfwd Ring Splash Len. L'impostazione predefinita è 0 secondi.

Passaggio 6. Immettere la durata dell'intermittenza quando arrivano nuovi messaggi prima che venga applicato il segnale VMWI (Voice Message-Waiting Indicator) (da 0 a 10 secondi) nel campo VMWI Ring Splash Len. L'impostazione predefinita è 0 secondi.

Passaggio 7. Scegliere se l'utente desidera che il telefono squilli quando arriva un nuovo messaggio vocale dall'elenco a discesa Anello su nessuna nuova VM.

Passaggio 8. Selezionare il tono che l'utente desidera utilizzare per una chiamata in attesa dall'elenco a discesa CWT predefinito.

Passaggio 9. Scegliere il tono che l'utente desidera utilizzare per una chiamata in risposta dall'elenco a discesa Chiamata in risposta.

Passaggio 10. Immettere la durata dell'interferenza quando una chiamata viene bloccata (da 0 a 10 secondi) nel campo Interlinea anello. L'impostazione predefinita è 0 secondi.

Passaggio 11. Selezionare il criterio che l'utente desidera assegnare alla casella dei messaggi vocali dall'elenco a discesa Criterio ring VMWI. Sono disponibili tre valori:

- Nuova VM disponibile: fornisce all'utente un avviso (Anello) quando vi sono messaggi vocali non letti.

- La nuova VM diventa disponibile: fornisce all'utente un avviso (Anello) quando la casella vocale passa da nessun messaggio a qualsiasi messaggio.

- Arrivo di una nuova VM: fornisce all'utente un avviso (chiamata) all'arrivo di una nuova casella vocale.

Passaggio 12. Fare clic su Submit All Changes per salvare la configurazione.