Obiettivo

Il contrasto è la differenza di colore o luminosità di qualsiasi oggetto. In caso di problemi di visualizzazione dello schermo del telefono, è possibile modificare il contrasto per migliorare la qualità dello schermo.

Questo articolo spiega come regolare il contrasto su SPA500S utilizzando telefoni IP serie SPA500.

Nota: SPA500DS non funziona con i dispositivi di comunicazione unificata della serie UC500 e funziona solo con i dispositivi di comunicazione unificata UC320.

Dispositivi interessati

· SPA500S Att. Console

· SPA serie 500 IP Phone

Versione del software

· spa525g-7-4-9c [SPA 509G IP Phone]

Configurazione contrasto

Passaggio 1. Sui telefoni IP serie SPA500, premere il pulsante Setup (Impostazione).

Passaggio 2. Scorrere fino a Preferenze utente e premere Seleziona.

Passaggio 3. Scorrere fino ad Att. Console Preferences (Preferenze console) e premere Select (Seleziona).

Passaggio 4. Premere Contrasto e quindi delChar.

Passaggio 5. Immettere un numero utilizzando il tastierino per modificare il contrasto dello schermo. Un valore alto indica che lo schermo presenta un contrasto più elevato. I numeri di contrasto variano da 1 a 30.

Passaggio 6. Premere OK o Set per salvare le impostazioni.

Passaggio 7. (Facoltativo) Premere Indietro per andare alla pagina precedente.