Obiettivo

L'obiettivo di questo articolo è guidare l'utente su come aggiornare SPA525G e SPA525G2 con Cisco Configuration Assistant. L'aggiornamento del firmware dell'IP Phone può essere eseguito in due modi: una viene eseguita tramite l'utility di configurazione Web e l'altra tramite un protocollo TFTP su un dispositivo di comunicazione unificata tramite Cisco Configuration Assistant (CCA). Gli aggiornamenti del firmware sono importanti e possono fornire o aggiornare le funzionalità del dispositivo e risolvere i problemi dell'ultimo firmware.

Dispositivi interessati

- SPA525G

- SPA525G2

URL download software

SPA525G

SPA525G2

Passaggi per l'aggiornamento del firmware

Passaggio 1.  È possibile controllare la versione corrente del firmware. Con i tasti software del telefono IP, premere il pulsante Setup e scegliere Status (Stato) > Product Information (Informazioni sul prodotto) > Software Version (Versione software).

Passaggio 2. Scaricare l'ultima versione dell'aggiornamento del firmware del telefono IP dal sito Web Cisco.

Passaggio 3. Estrarre i file .zip e salvarli sul desktop. In questo articolo viene utilizzata la versione del firmware 7.5.3. La cartella estratta contiene i file spa525g-7-5-3.bin e spa525g-7-5-3-bt.bin. Se si desidera utilizzare Bluetooth, utilizzare il file spa525g-7-5-3-bt.bin, in quanto contiene il firmware Bluetooth aggiornato.

Passaggio 4. Accedere a Cisco Configuration Assistant (CCA) della serie UC500.

Passaggio 5. Trascinare e rilasciare il file bin su UC500 nella topologia della CCA. Viene visualizzata la pagina File Upload:

Passaggio 6. Fare clic su Upload.Viene visualizzata la pagina Caricamento file:

Passaggio 7. Fare clic su OK.

Passaggio 8. Al termine dell'aggiornamento del firmware, riavviare il telefono IP e aggiornare il firmware più recente.