Obiettivi

Questo documento spiega come determinare l'indirizzo del server TFTP sul telefono IP Cisco SPA504G. Il telefono in una gerarchia di rete è connesso a un dispositivo di comunicazione unificato. Questo dispositivo ospita un server TFTP che consente la comunicazione tra il dispositivo e il telefono. Il dispositivo di comunicazione unificata dispone del firmware per il telefono.

Dispositivi interessati

· Cisco 504G IP Phone

Determinazione dell'indirizzo IP su Cisco 504G

Passaggio 1. Premere il pulsante Setup su SPA504G per aprire il menu Setup.

Passaggio 2. Premere 3 o scorrere verso il basso con i tasti di navigazione fino all'opzione 3 e premere Select soft-key per aprire il menu Settings (Impostazioni).

Passaggio 3. Premere 5 o scorrere verso il basso con i tasti di navigazione fino all'opzione 5 e premere Select soft-key per aprire il menu Network Configuration (Configurazione di rete).

Passaggio 4. Premere 11 o scorrere verso il basso con i tasti di navigazione per visualizzare l'opzione 11. In questo modo viene visualizzato l'indirizzo IP corrente del server TFTP.