Obiettivo

I dati e l'ora in SPA302D sono sincronizzati con la base SPA232D. Tuttavia, è anche possibile modificarla manualmente se la sincronizzazione non è corretta.

Questo articolo spiega come modificare le impostazioni di data e ora sul ricevitore SPA302D mobility enhanced.

Dispositivo applicabile

· SPA302D Handset

Versione del software

· v2.31

Impostazioni tono

Passaggio 1. Nella schermata iniziale, premere il pulsante Select per scegliere l'icona Settings (Impostazioni). La selezione verrà evidenziata con un contorno nero come illustrato nell'immagine precedente.

Passaggio 2. Nel menu Settings, scegliere Date/time con i pulsanti di navigazione up e down e premere il pulsante Select.

Passaggio 3. Utilizzare i pulsanti di spostamento sinistro e destro per modificare il valore di ogni campo.

· Mese

· Giorno

· Anno

· Ora

· Minuto

· AM/PM

Formato

Passaggio 4. Premere il tasto software Save per salvare la selezione.