Obiettivo

I dati e l'ora in SPA302D sono sincronizzati con la base SPA232D. SPA232D ottiene l'ora sincronizzata dai server Network Time Protocol (NTP). Tuttavia, è anche possibile modificarla manualmente se la sincronizzazione non è corretta. Ad esempio, se l'NTP non viene utilizzato sull'SPA232D, sarà necessario configurare manualmente l'ora in SPA232D e verificare che sia sincronizzata correttamente con tutti i telefoni SPA302D collegati.

L'obiettivo di questo articolo è mostrare come modificare manualmente le impostazioni di data e ora su SPA302D mobility enhanced handset.

Nota: Per ulteriori informazioni su come configurare l'ora sul dispositivo di base SPA232D, consultare l'articolo Time Settings on SPA232D VoIP ATA.

Dispositivo applicabile

· SPA302D Handset

Versione del software

· v2.31

Impostazioni tono

Passaggio 1. Nella schermata iniziale, premere il pulsante Select per scegliere l'icona Settings (Impostazioni). La selezione verrà evidenziata con un contorno nero come illustrato nell'immagine precedente.

Passaggio 2. Nel menu Settings, scegliere Date/time con i pulsanti di navigazione up e down e premere il pulsante Select.

Passaggio 3. Utilizzare i pulsanti di spostamento sinistro e destro per modificare il valore di ogni campo.

Passaggio 4. Premere il tasto software Save per salvare la selezione.