Obiettivo

Questo articolo spiega come ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica sul ricevitore SPA302D mobility enhanced.

Attenzione: Con il ripristino automatico vengono rimossi tutti i dati del ricevitore, ad esempio i contatti, le chiamate rapide e i record delle chiamate. Il ricevitore verrà ripristinato allo stato originale del software di fabbrica. Tuttavia, la registrazione del ricevitore non verrà modificata.

Dispositivo applicabile

· SPA302D Handset

Versione del software

· v2.31

Esegui ripristino in fabbrica

Passaggio 1. Nella schermata iniziale, premere il pulsante Select per scegliere l'icona Settings (Impostazioni). La selezione verrà evidenziata con un contorno nero come illustrato nell'immagine precedente.

Passaggio 2. Nel menu Settings, scegliere Factory Reset con l'uso dei pulsanti di navigazione su e giù e premere il pulsante Select.

Passaggio 3. Nel menu Factory Reset, premere il tasto software Confirm per confermare il reset di fabbrica.

Il ricevitore viene ripristinato al software originale e viene riportato alla schermata iniziale.