Obiettivo

Questo articolo spiega come ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica sul ricevitore SPA302D mobility enhanced.

Attenzione: Con il ripristino automatico vengono rimossi tutti i dati del ricevitore, ad esempio i contatti, le chiamate rapide e i record delle chiamate. Il ricevitore verrà ripristinato allo stato originale del software di fabbrica. Tuttavia, la registrazione del ricevitore non verrà modificata.

Dispositivo applicabile

· SPA302D Handset

Versione del software

· v2.31

Esegui ripristino in fabbrica

Passaggio 1. Nella schermata iniziale, premere il pulsante Select per scegliere l'icona Call Settings (Impostazioni chiamata). La selezione verrà evidenziata con un contorno nero come illustrato nell'immagine precedente.

Passaggio 2. Nel menu Impostazioni, scegliere Preferenze di chiamata con l'uso dei pulsanti di navigazione su e giù e premere il pulsante Select.

Passaggio 3. Le preferenze di chiamata consentono di modificare le seguenti funzioni. Utilizzate i pulsanti di navigazione sinistra e destra per alternare lo stato di ciascuna feature.

· Non disturbare —Attivare questa funzione se non si desidera ricevere chiamate in arrivo. Le chiamate in arrivo non verranno visualizzate anche nella cronologia delle chiamate.

· Attesa chiamata: attivare questa funzione se si desidera che SPA302D riceva una seconda chiamata in arrivo durante una sessione di chiamata. L'utente può mettere in attesa la chiamata corrente e partecipare alla seconda chiamata oppure può ignorare la seconda chiamata. L'utente verrà informato con un segnale acustico al momento della seconda chiamata in arrivo.

· Blocca ID chiamante —Attivare questa funzionalità se si desidera nascondere le informazioni sull'ID chiamante quando viene effettuata una chiamata.

· Blocca chiamata anonima —Attivare questa funzionalità se si desidera bloccare le chiamate in arrivo senza informazioni sull'ID chiamante.

Passaggio 4. Premere il tasto software Save (tasto softkey sinistro) per salvare la selezione.