Obiettivo

Il SIP (Session Initiation Protocol) è un protocollo di segnalazione utilizzato per creare, gestire e terminare sessioni in una rete IP. Il SIP è un meccanismo per la gestione delle chiamate. Consente inoltre di stabilire la posizione dell'utente, di negoziare le funzionalità in modo che tutti i partecipanti a una sessione possano concordare le funzionalità da supportare e di apportare modifiche alle funzionalità di una sessione mentre è in corso.

Lo scopo di questo documento è mostrare la configurazione dei valori del timer SIP sui telefoni IP serie SPA300 e SPA500.

Dispositivi interessati

· SPA serie 300 IP Phone

· SPA serie 500 IP Phone

Configurazione valori timer SIP

Nota: Se il protocollo di segnalazione dell'IP Phone effettivo serie SPA300 o SPA500 è SIP, usare i tasti di navigazione per andare a Amministrazione dispositivi > Impostazioni controllo chiamate > Protocollo di segnalazione SIP.

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere Admin Login > Advanced > Voice > SIP. Viene visualizzata la pagina SIP:

Passaggio 2. Immettere un valore RFC-3261 per T1 nel campo SIP T1. L'intervallo è compreso tra 0 e 64 secondi. L'impostazione predefinita è 0.5 secondi.

Passaggio 3. Immettere un valore RFC-3261 T2 nel campo SIP T2. Intervallo massimo di ritrasmissione per le richieste non INVITE e le risposte INVITE. L'intervallo è compreso tra 0 e 64 secondi. L'impostazione predefinita è 4 secondi.

Passaggio 4. Immettere un valore RFC-3261 per T4 nel campo SIP T4. Indica la durata massima per cui un messaggio rimane nella rete. L'intervallo è compreso tra 0 e 64 secondi. Il valore predefinito è 5 secondi.

Passaggio 5. Immettere un valore di timeout per la transazione INVITE RFC-3261 nel campo Timer B SIP. L'intervallo è compreso tra 0 e 64 secondi. L'impostazione predefinita è 16 secondi.

Passaggio 6. Immettere un valore di timeout per una transazione non INVITE RFC-3261 nel campo SIP Timer F. L'intervallo è compreso tra 0 e 64 secondi. L'impostazione predefinita è 16 secondi.

Passaggio 7. Inserire un valore di timeout finale per la risposta INVITE RFC-3261 per la ricezione ACK nel campo SIP Timer H. L'intervallo è compreso tra 0 e 64 secondi. L'impostazione predefinita è 16 secondi.

Passaggio 8. Inserire un tempo di attesa RFC-3261 per le ritrasmissioni nel campo SIP Timer D. L'intervallo è compreso tra 0 e 64 secondi. L'impostazione predefinita è 16 secondi.

Passaggio 9. Immettere un tempo di attesa RFC-3261 per le ritrasmissioni di richieste non INVITE nel campo Timer SIP J. L'intervallo è compreso tra 0 e 64 secondi. L'impostazione predefinita è 16 secondi.

Passaggio 10. Inserire un valore per l'intestazione della richiesta ReINVITE Scadenza nel campo Scadenza ReINVITE. L'intervallo è compreso tra 0 e 1999999999999999999999999999999 secondi. Se si immette 0, l'intestazione Scadenza non verrà inclusa nella richiesta. L'impostazione predefinita è 30 secondi.

Passaggio 11. Immettere la scadenza minima della registrazione consentita dal proxy nel campo Scadenza minima registrazione. Se il proxy restituisce un valore inferiore a questa impostazione, verrà utilizzato il valore più piccolo tra i due. Il valore predefinito è 1 secondo.

Passaggio 12. Immettere la scadenza massima della registrazione consentita dal proxy nel campo Scadenze massime registrazione. Se il valore è maggiore di questa impostazione, verrà utilizzato il valore più grande tra i due. Il valore predefinito è 7200 secondi.

Passaggio 13. Immettere l'intervallo tra i tentativi nel campo Intervallo tentativi registrazione. È l'intervallo di attesa prima che Cisco IP Phone ritenti la registrazione dopo un errore durante la registrazione precedente. L'intervallo è da 1 a 26843545 secondi. L'impostazione predefinita è 30 secondi.

Passaggio 14. Immettere l'intervallo tra i tentativi nel campo Reg Retry Long Intvl. Se la registrazione non riesce con un codice di risposta SIP che non corrisponde al valore RSC (Retry Reg Response Status Code), il telefono IP attende questo intervallo di tempo prima di riprovare. Questo valore deve essere molto più grande del valore Intvl di Reg Retry. L'intervallo è compreso tra 0 e 268435455 secondi. Il valore predefinito è 1200 secondi.

Passaggio 15. Immettere il ritardo casuale dei nuovi tentativi nel campo Ritardo casuale nuovi tentativi del registro. Il ritardo casuale viene aggiunto al valore Intvl dei tentativi di registrazione quando si riprova a registrare dopo un errore. L'intervallo è compreso tra 0 e 268435455 secondi. Il valore predefinito è 0, che disabilita questa funzionalità.

Passaggio 16. Immettere il ritardo casuale lungo dei tentativi nel campo Ritenta ritardo casuale lungo. Il ritardo casuale viene aggiunto al valore Intero lungo dei tentativi di registrazione quando si riprova il registro dopo un errore. Il valore predefinito è 0, che disabilita questa funzione.

Passaggio 17. Inserire il valore massimo del ritardo esponenziale nel campo Reg Retry Intvl Cap. Inizia in corrispondenza dell'intervallo dei tentativi di registrazione e raddoppia ogni nuovo tentativo. L'intervallo è compreso tra 0 e 268435455 secondi. Il valore predefinito è 0, che disabilita questa funzionalità.

Passaggio 18. Immettere il limite inferiore del registro nel campo Scadenza minima secondaria per la scadenza del valore restituito dal server proxy. L'intervallo è compreso tra 0 e 268435455 secondi. L'impostazione predefinita è 10 secondi.

Passaggio 19. Immettere il limite superiore del registro nel campo Scadenza massima secondaria per la scadenza restituito dal server proxy. L'intervallo è compreso tra 0 e 268435455 secondi. L'impostazione predefinita è 7200 secondi.

Passaggio 20. Immettere l'intervallo tra i nuovi tentativi dell'ultima richiesta di sottoscrizione non riuscita nel campo Intervallo tentativi secondario. L'intervallo è compreso tra 0 e 268435455 secondi. L'impostazione predefinita è 10 secondi.

Passaggio 21. Fare clic su Invia tutte le modifiche per salvare le impostazioni.