Obiettivo

Il SIP (Session Initiation Protocol) è un protocollo di segnalazione utilizzato per creare, gestire e terminare sessioni in una rete IP. Il SIP è un meccanismo per la gestione delle chiamate. Consente inoltre di stabilire la posizione dell'utente e prevede la negoziazione delle funzionalità in modo che tutti i partecipanti a una sessione possano concordare le funzionalità da supportare e consente di modificare le funzionalità di una sessione mentre è in corso.

L'obiettivo di questo documento è mostrare come configurare il parametro di sistema chiave Linksys.

Dispositivi interessati

· SPA serie 300 IP Phone

· SPA serie 500 IP Phone

Configurazione chiave Linksys

Nota: Se il protocollo di segnalazione dell'IP Phone effettivo serie SPA300 o SPA500 è SIP, usare i tasti di navigazione per andare a Amministrazione dispositivi > Impostazioni controllo chiamate > Protocollo di segnalazione > SIP.

Passaggio 1. Usare l'utility di configurazione Web per scegliere Admin Login > Advanced > Voice > SIP. Viene visualizzata la pagina SIP:

Passaggio 2. Scegliere Sì o No dall'elenco a discesa Linksys Key System per abilitare o disabilitare Linksys Key System. Se scegli Sì, il telefono verrà configurato come parte di Linksys Key System. Il valore predefinito è Sì.

Passaggio 3. Scegliere Sì o No dall'elenco a discesa Rilevamento automatico sistema chiave per abilitare o disabilitare il rilevamento automatico del server di controllo delle chiamate. Questa funzione è disabilitata per i telelavoratori o per altri scenari in cui il multicast non funziona.

Passaggio 4. Selezionare il codec Force LAN desiderato dall'elenco a discesa Force LAN Codec.

· G.711u: nome del codec G.711u utilizzato nel protocollo SDP (Session Description Protocol). L'impostazione predefinita è la mu-law (PCMU) di Pulse Code Modulation.

· G.711a — G.711a nome codec utilizzato nel protocollo SDP (Session Description Protocol). L'impostazione predefinita è Pulse Code Modulation A-law (PCMA).

· Nessuno - Il valore predefinito è nessuno.

Passaggio 5. Immettere l'indirizzo multicast nel campo Indirizzo multicast. Viene usato per comunicare con i telefoni IP Cisco SPA. Il valore predefinito è 224.168.168.168:6061.

Passaggio 6. Immettere l'indirizzo IP dell'IP del server di controllo delle chiamate nel campo Indirizzo IP sistema di chiavi. È l'indirizzo IP per telelavoratori o altri scenari dove il multicast non funziona.

Passaggio 7. Fare clic su Invia tutte le modifiche per salvare le impostazioni.