Obiettivo

Vedere tutte le informazioni sui toni che sono state configurate in un IP Phone è essenziale per tutti gli utenti. In questo articolo viene illustrato dove è possibile trovare tutte queste informazioni e quale tipo di informazioni è possibile trovare.

Dispositivi interessati

· Serie SPA300 IP Phone

· Serie SPA500 IP Phone

Regionale

Nell'interfaccia utente grafica del telefono IP, selezionare la scheda Regional (Impostazioni internazionali). Viene visualizzata la finestra Impostazioni internazionali.

Toni di avanzamento chiamata

Il componente ToneScript può essere visualizzato per tutti i campi seguenti: Segnale di composizione, segnale di avviso esterno, segnale di richiesta, segnale di occupato, segnale di riordino, segnale di avviso off hook, segnale di ritorno a capo, segnale di attesa chiamata, segnale di conferma, segnale SIT (Special Information Tone)# (1 - 4), segnale MWI (Message-Waiting Indicator), segnale di composizione Cfwd (Call Forward Dial Tone), segnale di mantenimento, segnale di conferenza, segnale di indicazione chiamata sicura, segnale di pagina, segnale di avviso.

Tipi di anello differenziati

· N. cadenza: visualizza lo script di cadenza per l'anello distintivo 1 - 9. Ogni cadenza ha il proprio valore predefinito che viene impostato automaticamente per ciascuno di essi.

Impostazioni locali

· Impostazioni locali dell'utente: visualizza la lingua e il paese dell'utente.

· Impostazioni locali della rete - Visualizza il paese della rete.

· Codifica caratteri — visualizza il tipo di codifica dei caratteri che il telefono IP è impostato per utilizzare.